STADTWERKECHEF IM INTERVIEW

:

„Die Leute sparen kein Erdgas“

- VON MARCUS THEURER

- -AKTUALISIERT AM -11:31

Bildbeschreibung einblenden

Florian Bieberbach leitet die größten Stadtwerke Deutschlands. Hier spricht er über den sorglosen Umgang mit Energie, bedenklich leere Gasspeicher in Süddeutschland und Heizverbote für private Swimmingpools.

- MERKEN

- 13

- 4

5 Min.

Herr Bieberbach, die Stadtwerke München sind die größten in Deutschland. Was sind die Folgen in Ihrer Stadt, falls Russland bald kein Gas mehr liefert?

Marcus Theurer

Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

- Folgen

Zunächst werden sicher die Preise noch einmal stark steigen. Das ist schon eine dramatische Folge. Und dann wird die Frage sein, ob bei uns in Süddeutschland die Gasengpässe so groß sind, dass die Bundesnetzagentur kurzfristig die Abschaltung bestimmter Erdgaskunden anordnet. In München wären davon rund ein Dutzend große Industrieunternehmen und Brauereien betroffen.

Klingt erst mal nicht so dramatisch.

Für die jeweiligen Unternehmen schon. Die Netzagentur kann aber auch allgemeine Anweisungen erlassen, die Privathaushalte und Unternehmen betreffen, dass zum Beispiel keine privaten Swimmingpools mehr mit Gas beheizt werden dürfen. Wenn solche Einzelmaßnahmen nicht reichen, sind auch proportionale Kürzungen denkbar. Wir als Stadtwerke bekommen dann die Anordnung, den Gasverbrauch in München insgesamt um beispielsweise 10 Prozent zu senken. Das würde alle Kunden, die keinen besonderen gesetzlichen Schutz genießen, sehr hart treffen, also vor allem die Unternehmen.

Wissen war nie wertvoller

Testen Sie F+ 3 Monate lang für nur 1 € die Woche und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET.

JETZT F+ LESEN

Sind auch für private Haushalte Erdgasrationierungen notwendig, wie es die Wirtschaft fordert?

Private Haushalte und wichtige öffentliche Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser gelten als gesetzlich geschützte Verbraucher. In München sind das 85 Prozent aller Erdgaskunden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck scheint diese Priorisierung der Haushalte inzwischen infrage zu stellen. Sollte im Notfall auch deren Versorgung rationiert werden?

Das funktioniert beim Erdgas schon aus technischen Gründen nicht. Denn die Folge wäre ein Druckabfall im Gasnetz, der in vielen Tausend Heizungsanlagen in München automatische Sicherheitssperren aktivieren würde. Jede einzelne Heizung müsste hinterher vor Ort vom Handwerker wieder in Betrieb genommen werden. Außerdem hängen in Ballungszentren wie München an einem lokalen Gasnetz in einem Stadtviertel häufig eben nicht nur Wohnungen, sondern zum Beispiel auch Kliniken, die dann zwingend auch von der Abschaltung betroffen wären, was natürlich niemand will. Allgemeinverfügungen hingegen, die Haushalte in Eigenverantwortung zum Energiesparen verpflichten, scheinen mir ein gangbarer Weg.

Die für München relevanten Erdgasspeicher sind nur zu 40 Prozent gefüllt. Wie besorgt sind Sie deshalb?

Es macht uns natürlich Sorgen, dass die Füllstände in Süddeutschland im Bundesvergleich so niedrig sind. Grund ist vor allem der Großspeicher Haidach in Österreich, an dem auch München hängt. Ich bin froh, dass die Netzagentur jetzt angekündigt hat, dass die süddeutschen Speicher bevorzugt aufgefüllt werden. Es darf bei den Gasvorräten keine Schieflage zwischen Nord- und Süddeutschland geben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht nicht nur darum, dass Deutschland insgesamt genügend Gas hat. Es muss auch sichergestellt werden, dass es überall im Netz ankommt. Vor allem im Nordosten und im Süden Deutschlands ist das eine echte Herausforderung.

Viele Stadtwerke sind abhängig vom insolvenzbedrohten Erdgasimporteur Uniper. Sie auch?

Ich kann keine Namen nennen. Nur so viel: Wir haben eine Vielzahl von Gaslieferverträgen mit nahezu allen relevanten Lieferanten in Deutschland.

Wie bereiten Sie sich kurzfristig auf einen drohenden Erdgasmangel im Winter vor?

Wir haben die Umstellung eines großen Heizkraftwerks von Kohle auf Gas verschoben und werden zwei Heizwerke von Erdgas wieder zurück auf Heizöl umstellen. Außerdem haben wir in der Energiesparberatung das Personal aufgestockt, denn die Zahl der Anfragen hat sich verfünffacht. Und wir haben einen Härtefallfonds mit 20 Millionen Euro aufgelegt. Denn wir rechnen damit, dass viele Münchner Haushalte im Winter mit den hohen Energiepreisen völlig überfordert sein werden. Wir haben mit den Sozialbehörden gesprochen. Die sagen uns, dass man mit dieser Summe schon mal sehr weit kommt.

Die Stadtwerke München sind Miteigentümer des Atomkraftwerks Isar 2. Sollte dessen geplante Abschaltung zum Jahresende nicht doch verschoben werden?

Das entscheidet die Bundesregierung, und die hat sich dagegen entschieden. Wir akzeptieren das. Ein Weiterbetrieb würde für die Energieversorgung Münchens auch keinen großen Unterschied machen. Wir haben ja die Versorgungsprobleme nicht beim Strom, sondern im Wärmemarkt. Da hilft uns das Kernkraftwerk nicht viel.

Werden viele Münchner mit kleinem Einkommen im Winter in kalten Wohnungen sitzen, weil sie ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können?

Nein, dafür kommt ja jetzt unser Härtefallfonds. Ich gehe davon aus, dass wir diese sozialen Probleme damit in den Griff bekommen. In anderen Großstädten gibt es übrigens solche Fonds auch, in Hannover zum Beispiel.

Die Erdgasrechnungen sind in München bereits um 70 Prozent höher als vor einem Jahr. Geraten dadurch jetzt schon viele Kunden in Bedrängnis?

Momentan ist das noch nicht erkennbar. Sie müssen auch bedenken: Für die Menschen mit den niedrigsten Einkommen übernehmen die Sozialämter der Stadt München ohnehin bereits die Heizungsrechnung. Das sind rund 85.000 Haushalte, rund zehn Prozent, die vor den Preissteigerungen geschützt sind. Und für Menschen, deren Einkommen knapp über der Grenze für solche Sozialtransfers liegt, ist unser Härtefallfonds gedacht.

Bisher haben die Stadtwerke nur einen Bruchteil der tatsächlichen Kostenerhöhungen an ihre Kunden weitergegeben. Wie stark werden die Gaspreise noch steigen?

Bis vor Kurzem hielten wir eine Verdreifachung im Vergleich zum Sommer 2021 für realistisch. Aber leider könnten die Endkundenpreise noch mehr steigen, denn die Großhandelspreise sind in den vergangenen Wochen erneut dramatisch nach oben gegangen. Das sind schon wahnwitzige Preisanstiege, die für viele schockierend sind. Die Leute wissen nicht, wie sie diese Energiepreise bezahlen sollen.

Wann werden die Preiserhöhungen bei den Kunden voll ankommen?

Bis die hohen Preise wirklich mit ganzer Wucht bei allen ankommen, dauert es noch. Das wird wohl erst ab nächstem Jahr der Fall sein. Der Zeitverzug ist groß. Erstens weil wir als Stadtwerke zurzeit noch die niedrigeren Einkaufspreise für Gas von 2021 weitergeben. Und zweitens weil die Mieter die Nebenkostenabrechnungen ihrer Hausverwaltungen häufig erst mit großer zeitlicher Verzögerung bekommen.

Biederbach sagt: „Bis vor Kurzem hielten wir eine Verdreifachung im Vergleich zum Sommer 2021 für realistisch. Aber leider könnten die Endkundenpreise noch mehr steigen.“

Biederbach sagt: „Bis vor Kurzem hielten wir eine Verdreifachung im Vergleich zum Sommer 2021 für realistisch. Aber leider könnten die Endkundenpreise noch mehr steigen.“

:

Bild: Maria Irl

Umweltministerin Steffi Lemke will den Stadtwerken verbieten, säumigen Kunden den Gas- und Stromanschluss zu sperren. Eine gute Idee?

Ein Härtefallfonds ist die bessere und fairere Lösung. Denn da wird im Einzelfall geprüft, ob ein Haushalt wirklich bedürftig ist und seine Rechnung beim besten Willen nicht bezahlen kann – oder ob er nicht zahlt, obwohl er es eigentlich könnte.

In München leben auch viele wohlhabende Menschen. Ist der Ernst der Lage in der Breite schon angekommen? Gehen die Münchner so sparsam mit Energie um, wie es jetzt notwendig wäre?

Vielen Leuten ist das Problem bewusst. Aber wir sehen bisher keine Verhaltensänderungen, die Leute sparen kein Erdgas. In München wird derzeit genauso viel Gas verbraucht wie in normalen Jahren mit vergleichbaren Temperaturen.

Wie viel können private Haushalte denn überhaupt kurzfristig diesen Winter einsparen?

Durch simple Verhaltensänderungen kann schnell viel Erdgas gespart werden. Ich stelle zum Beispiel mit Erschrecken immer wieder fest, dass viele Menschen im Winter in ihrer geheizten Wohnung die Fenster über Stunden gekippt haben, statt zwei Mal am Tag eine Stoßlüftung zu machen.

Wie lange halten es die Stadtwerke finanziell durch, dass ihre Einkaufskosten rapide steigen, sie diese aber nur eingeschränkt an die Kunden weitergeben können?

Bislang profitieren unsere Kunden davon, dass wir das Erdgas, das heute verbraucht wird, schon lange vorher zu niedrigeren Preisen auf Termin eingekauft haben. Ein echtes Problem haben die Gasversorger, die jetzt kurzfristig für den kommenden Winter Gas einkaufen müssen zu Wahnsinnspreisen. Ich glaube, die allermeisten anderen Stadtwerke gehen beim Erdgaseinkauf ähnlich konservativ und langfristig vor wie wir in München. Aber natürlich kaufen wir jetzt zu den heutigen sehr hohen Preisen Erdgas für 2023 und 2024 ein.

MEHR ZUM THEMA

Die Gasflamme einer Kochstelle

UMGANG MIT GASMANGEL

:

Im Dezember drohen Zustände wie in der Kriegswirtschaft

- RÜDIGER SOLDT, STUTTGART

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

135

Empfehlungen:

,

27

Erster Rammschlag: Baubeginn für einen Anleger für Flüssiggasimporte in Wilhelmshaven

TERMINALS FÜR LNG

:

Wo das begehrte Flüssiggas ins Land kommen soll

- Empfehlungen:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

9

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Skopje

DROHENDER LIEFERSTOPP

:

Von der Leyens Gas-Spartipps

- EIN KOMMENTAR VON HENDRIK KAFSACK, BRÜSSEL

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

191

Empfehlungen:

,

80

Rechnen Sie mit Pleiten von Stadtwerken?

Es würde mich überraschen, wenn in Deutschland in größerer Zahl Stadtwerke insolvent würden.

Dann braucht es auch keinen staatlichen Rettungsschirm für Stadtwerke, wie ihn der Bundesrat fordert?

F.A.Z. Newsletter Wirtschaft

Werktags um 15:00 Uhr

ANMELDEN

Doch, denn einzelne Stadtwerke könnten durchaus hart getroffen werden. Vor allem wenn im Energiesicherungsgesetz der berüchtigte Paragraph 24 aktiviert würde. Gasimporteure, die die Stadtwerke beliefern, dürften dann kurzfristig ihre Preise drastisch erhöhen. Das würde uns allen sehr zu schaffen machen. Denn wir könnten unmöglich unsererseits die Preissteigerungen so schnell an die Endkunden weitergeben.

Sie wollen Hilfe?

Die deutschen Stadtwerke brauchen dringend ein Umlageverfahren, über das ja auch schon diskutiert wird. Der Bund würde dann erst einmal die Preissteigerungen übernehmen und sie in einem geordneten Verfahren, gleichmäßig verteilt und über längere Zeit gestreckt an die Stadtwerke und Endkunden weitergeben. Der Preisschock würde gedämpft. Ohne einen solchen Puffer könnten vor allem kleinere und kapitalschwache Stadtwerke schnell in Liquiditätsnot kommen.

vor 29 Minuten

"Wir haben ja die Versorgungsprobleme nicht beim Strom, sondern im Wärmemarkt"

Dieser Ampel-Unsinn wird nicht wahrer, je mehr er wiederholt wird. AKW am Netz lassen spart ab 1. Januar rund 1/3 der Gasmenge, die ansonsten verstromt werden muss.

2

25

7

link

flag

Dietmar Nieder

vor 13 Minuten

6 % der Strommenge, oder 12 %, wenn man die 3 abgeschalteten wieder in Betrieb nähme, was technisch noch möglich ist, sind weder vernachlässigbar noch durch Sparen ersetzbar.

Der Wärmemarkt wird auch aus Strom gespeist, wenn die Leute Heizlüfter und elektr. Heizöfen in Betrieb nehmen, weil es sonst zu kalt wird.

Die Stadtwerke München würden ziemlich viel Geld mit dem Weiterbetrieb von Isar-2 verdienen und könnten damit die Preise beim Gas stabil halten. Der Weiterbetrieb der KKW nützt allen!

2

10

5

link

flag

Darius Mueller

vor 13 Minuten

Die Aussage ist umso widersprüchlicher, als er selber bereits in der Antwort direkt davor mitteilt, dass sie eine Umrüstung eines Kraftwerks von Kohle auf Gas verschieben und eines von Erdgas zurück auf Heizöl stellen.

Gar nicht bedacht ist dabei die Existenz von strombetriebenen Heizlüftern. Aber vielleicht hat das Stromnetz genug Reserven, um auch damit heizen zu können.

9

3

link

flag

Schnullerle

vor 3 Minuten

Die Baumärkte werden seit 3 Monaten leer gekauft. Merken die in ihrer Filterblase in München und Berlin nicht.

link

flag

Albert Hollmann

vor 2 Minuten

Die Frage, ob das Stromnetz so viel Reserve hat, dass man damit zu einem guten Teil die Energie für wegfallendes gasheizen zur Verfügung stellen kann, scheint mir bedenkenswert zu sein. Hat jemand belastbare Infos dazu?

link

flag

Ferris Ferstl

vor 34 Minuten

"Ich kann keine Namen nennen."

'Können' könnte er schon, nur 'Dürfen' darf er halt nicht.

21

5

link

flag

Harald Manfred

vor 34 Minuten

Und Leute, bei denen die Kommunen die Kosten tragen, verhalten sich oft entsprechend. Dauerhaft geöffnete Fenster und gleichzeitig Heizen sind ebenso wie ständig laufendes Wasser oder Übersehen laufender Klospülungen die häufige Konsequenz des Nichtszahlenmüssens.

2

19

1

link

flag

Bernd Steiniger

vor 32 Minuten

Wo gibt es denn im Sommer nennenswerte Einsparpotentiale, wenn ich mich schon immer sparsam verhalte?

- Warmwasser muss wg. Legionellen über 50 Grad bleiben

- Heizung ist abgesteIIt

- Umstellung auf Wärmepumpe und Strom würde sowieso nur die Heizung treffen und ist derzeit mangeIs Equipment und Service nicht mögIich

16

2

link

flag

Herbert Behrendt

vor 17 Minuten

Sträflich, die AKWs nicht weiterlaufen zu lassen, um Gas zu sparen.

2

13

3

link

flag

Arnold Melkers

vor 33 Minuten

Wo bitte soll ich noch sparen?

Bei mir steht seit Jahren die Heizung den ganzen Tag über auf Nachtabsenkung, im Badezimmer noch deutlich darunter, nur morgens drehen die Kinder dort die Heizung kurz auf. Im letzten Winter hatte ich in zwei Schlafzimmern ziemlich viel Schimmel an der Wand. Der Boiler war nie heisser als handwarm. Ich pfeife auf dem letzten Loch und dann kommen die von uns durchgefütterten (das Wort lasse ich jetzt mal weg) und sagen wir sollten Energie sparen?

Was diese XXX in den letzten Jahren mit ihrer durchgeknallten "Energiewende" erzeugte haben, daß dürfen wir Bürger dann ausbaden. Vielen Dank also an die geballte Weitsicht und Intelligenz unseres Zentraldenkers in Berlin. EnergieEnde.

2

16

7

link

flag

Emil Rabenschlag

vor 27 Minuten

In Deutschland ist Gassparen angesagt, aber wie sieht das europaweit aus?

In Polen sind die Gasspeicher prall gefüllt, obwohl dort schon seit längerem kein russisches Gas mehr bezogen wird - schon klar, das russische Gas in den polnischen Speichern kam ja aus Deutschland. Solidaritätsgas sozusagen. Eben deshalb ist man jenseits der Grenze auch recht zuversichtlich und von Mangel oder Sparnotwenigkeiten ist gar nicht die Rede. Auch im Baltikum, in Spanien und Frankreich scheint man wenig Sorgen diesbezüglich zu haben.

Der EU-Frier-Sparplan scheint also eher unausgewogen, zumal die Dosierung von Gas auch technische Probleme aufwirft.

Für den unbedarften Bürger ist es aber so langsam an der Zeit, sich zu überlegen, wo oder wie man denn den Winter verbringen soll. Bärenfelle für den Winterschlaf scheinen schon ausverkauft zu sein.

1

14

4

link

flag

Martin Vetter

vor 14 Minuten

Wie Habeck: "Wir haben ein Wärme-, kein Stromproblem". Also gibt es gar keine Gasverstromung? Oder liegt hier etwas anderes vor.

11

3

link

flag

Leon Castillo

vor 26 Minuten

Ich kann dem Mann nur zustimmen. Ich bin seit 12 Jahren Hartz IV Empfänger und seit 12 Jahren sind die Ventile meiner Heizungen defekt, sodass von Herbst an bis in den Frühling die Heizungen 24h auf Hochtouren laufen. Mein Vermieter reagiert nicht auf Anfragen und wenn ich etwas dem Jobcenter mitteilen würde, würde man mich zunächst von A nach B nach C nach D.... verweisen, und letzten Endes würde ich Gefahr laufen, dass mir dadurch Unannehmlichkeiten, Kosten entstehen. Letzten Endes kann es mir, wie ALLEN Hartz IV Empfängern egal sein, denn es werden zu 100% die Heizkosten übernommen (ganz im Gegensatz zu Strom).

Aber das hat was von Plastikmüll einsparen: Die Industrie bietet mittlerweile einzeln verpackte Gummibärchen an, aber der kleine Bürger soll auf Plastik achten.

4

12

2

link

flag

Schnullerle

vor 5 Minuten

Warum sollte ein Hatz-IV-Haushalt das tun, sich derart in Unkosten zu stürzen. Wieviel Flaschen müsste man da sammeln?

link

flag

Bernd Steiniger

vor 31 Sekunden

Wie kann man seit 12 Jahren HARTZ IV Empfänger sein? Überall werden Arbeitskräfte gesucht, auch unqualifizierte.

Und interessant der Hinweis auf die Arbeitsweise der Jobcenter Schon wieder ein Element des Staatsversagens

1

link

flag

Albert Hollmann

vor 10 Minuten

Sie meinten sicherlich von Frühling bis Herbst, und nicht umgekehrt?

1

link

flag

Ferris Ferstl

vor 7 Minuten

@ Castillo

Erste Hilfe: Heizlörper-Thermostat an der Überwurfmuttter abschrauben. Das nun sichtbare kleine 'Stiftchen' mit Fett oder WD40 leicht einsprühen und mit einem harten Gegenstand (Hammer, Zange, etc.) und ohne rohe Gewalt mehrfach Richtung Außenwand drücken. Siehe dazu auch Videos auf YT.

Sollte das (drehbare) Thermostat selbst defekt sein, hilft gegebenenfalls ein neues. Etwa 15 Euro. Das Muster bitte mit in den Baumarkt nehmen.

In meinem eigenen Haus betätige ich etwa alle zwei Monate die Heizungs-/Wasserriegel im Anschlussraum/Heizungskeller. Gleiches gilt für Thermostate an Heizkörpern (habe ich keine, da Fußbodenheizung). Und ja, auch Sicherungsautomaten (im Strom-Verteilerkasten) sollte man gelegentlich auslösen, um deren Funktion über Jahrzehnte zu erhalten.

Oder mal einen Bekannten fragen, der etwas Ahnung von der Materie hat.

5

link

flag

Ferris Ferstl

vor 5 Minuten

@ Hollmann,

im späten Frühling wird die Heizung (bis Herbst) deskativiert. Entweder automatisch via Außenfühler oder - was besser ist - manuell durch eine Servicekraft/Eigentümer.

link

flag

Helge Peters

vor 7 Minuten

(Bearbeitet)

*Energiewende mit Atomausstieg* ein grüner Klassiker! Die Folgen waren seit langem absehbar. Deutschland ist Spitze bei den Strompreisen und nicht nur die grüne Politkaste hat sich mit dem Virus der Weltenrettung infiziert. Es wird höchste Zeit zum Aufwachen.

10

3

link

flag

Schnullerle

vor 11 Minuten

Auch hier ging die Realität am Interviewten etwas vorbei. Die Haushalte steigen gerade auf Strom zum Heizen um: Heisslüfter, Infrarotheizungen, Radiatoren. Bleibt das Gas aus und der Gasdruck sinkt trotz aller Bemühungen auch, sitzen auch die letzten Gaskunden dauerhaft in einem kalten Zimmer, denn mehr können sie sich sowieso nicht leisten, es sei, denn sie sind Empfänger von "Bürgergeld".

1

6

link

flag

Schnullerle

vor 5 Minuten

Eine Kleinigkeit wird in diesem Beitrag auch deutlich: Der Hartz-IV-Haushalt könnte also locker für 800-1000,- € im Wintermonat heizen, um es schön mollig zu haben. Der Mittelschichtler mit 2.500- netto hätte also vergleichbar noch 1.500,- € übrig, zahlt 800,- Kaltmiete. 2 Erw., 1 Kind. Frage: Das soll sozial gerecht sein, wenn der "Hartz-IV-Haushalt" besser da steht als ein Haushalt mit Erwerbstätigen? Wer derart ignorant ist, braucht sich nicht zu wundern, wenn es politisch so richtig kracht.

6

2

link

flag

Albert Hollmann

vor 15 Minuten

Gutes Interview.

Einige Anmerkungen:

Sollte der Gasdruck tatsächlich mal so weit absinken, dass sich Gasheizungen abschalten, dann braucht es nicht unbedingt einen Handwerker. Es genügt oft, die Heizung aus- und wieder einzuschalten, und evtl. eine Fehler-Löschtaste zu drücken.

Ich hoffe, dass Herr Bieberach Recht behält, und wir keine Stromversorgungsprobleme bekommen werden. Da einfache elektrische Heizgeräte aber recht billig zu kaufen sind, und bei ausgiebigem Betrieb Unmengen an elektrischer Energie verschlingen, fürchte ich durchaus elektrische Blackouts mit viel verheerenderen Folgen, als wenn vorübergehend das Gas ausfällt.

Spartipps:

- Brauchwasser von 60 auf 45 Grad zurückdrehen.

- Heizungsvorlauf von 70 auf 50 zurückdrehen.

- Händewaschen kann man oft auch mit kaltem Wasser.

- Stoßlüften: Fenster weit, aber nur kurz öffnen.

- Kurz und kühl duschen.

- Raumtemperatur absenken.

- Nicht warmes, sondern kaltes Wasser in den Wasserkocher.

- Evtl. vorhandene Rollläden nutzen.

5

4

link

flag

Bernd Steiniger

vor 6 Minuten

Danke - aber das ist ja nichts Neues. Wir halten uns daran seit der Energiekrise 1978. Ist die FfF Generation noch nicht soweit?

Wie weit kann man das Brauchwasser zurückfahren, ohne Leginonellen befürchten zu müssen?

1

link

flag

Hartmut Zorn

vor 2 Minuten

Über Legionellen und andere hygienische Probleme in der Wasserversorgung wurde bislang nicht gesprochen. Ja, das ist ein echtes Problem.

Eine Lösung wäre Chlor oder Chlordioxid, wie man es aus vielen Urlaubsländern kennt.

link

flag

Otto Rühle

vor 3 Minuten

Man sieht, was die Sanktionen gegen russisches Gas gebracht haben: Rekordeinnahmen der Russen - dem Winter entgegen Zittern in Deutschland. Russophobie schlägt Intelligenz! Solidaritätsgas nach Polen und polnische Häme über Northstream...

1

4

1

link

flag

A. Zygar

vor 5 Minuten

"Wir haben ja die Versorgungsprobleme nicht beim Strom, sondern im Wärmemarkt." Kleiner Tipp: Mal in die Elektroabteilung der Großmärkte gehen und nach Heizlüftern fragen ...

2

link

flag

Christian Gloßner

vor 1 Minute

Die SWM sind massive "Krisengewinnler".

Der Preis für Fernwärme, die ganz überwiegend aus Holzhackschnitzeln und Geothermie gewonnen wird, stützt sich gemäß gültigem Liefer-Vertrag zu ca. 50% auf den Gaspreis.

Zu einer Vertrags-Änderung sind die SWM nicht bereit.

1

link

flag

Bernhard Kopp von Brackel

vor 3 Minuten

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Gasverbrauch seit März '22 bereits um 12% gesunken. Im Herbst werden die Vorlauftemperaturen für Heizung und Warmwasser freiwillig abgesenkt, und die Thermostate gedreht. Der Verbraucher, sobald er die Preiserhöhungen konkret vor Augen hat, wird darauf reagieren und sparen. Bei mehr als 40 Millionen Haushalten wird sich dies auch auf den Mengenverbrauch auswirken.

2

link

flag

Johann Rheingans

vor 5 Minuten

"Wir haben ja die Versorgungsprobleme nicht beim Strom, sondern im Wärmemarkt." Mmmh, das ist ein bisschen kurz gedacht. Erstmal ist es ein Energieversorgungsproblem. Und ein nicht unrelevanter Teil des Erdgasmangels liese sich ja mit Strom überbrücken, woher auch immer er kommen mag. Zudem geht Erdgas ja auch ganz offensichtlich direkt in die Stromerzeugung. Daher wäre es doch erstmal schön zu wissen, wie groß das Potential zur Senkung des Gasverbrauches durch die Maximierung des Einsatzes von Strom und Kohlekraftwerken ist (unter Beachtung der Stromnetzkapazitäten etc.).

1