Mai 30, 2022, 12:16:59 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: Mai 30, 2022, 12:53:49 NACHMITTAGS von Peter V.

Hallo,

ich möchte eine Sony Alpha 6400 mittels eines Kabels mit einem Yongnuo Funkauslöser YN560-TX verbinden. Nun sehe ich schon die Frage in den Gesichtern: Wieso will der einen Funkauslöser mit Kabel mit der Kamera verbinden? Über den Controller am YN-560 TX lassen sich Blitzintensität etc. des Blitzes steuern. Wenn aber die Kamera am Mikroskop installiert ist, sind Anzeige und Bedienknöpfe am Controller nach oben gerichtet und im Sitzen nicht bedienbar. Insofern möchte ich mit dem Kabel die Möglichkeit schaffen, den YN56oTX auf den Tisch zu legen.

Frage: Welches Kabel benötige ich?

An meiner Canon verwende ich dafür das normale Canon Blitzkabel

https://www.enjoyyourcamera.com/Blitzgeraete-Zubehoer/Blitzkabel/JJC-TTL-Blitzkabel-fuer-Canon-OC-E3-1-4-m::6534.html?language=de&gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01lMlitzjA4oalJWQWsn4Gc-esXWOUFz5NYFaWHrHzuRjDybiBYky-gaAs0vEALw_wcB

Die Blitzkabel bzw. deren Anschlüsse, die ich für Sony im Internet finde, sehen aber etwas seltsam aus;  ich sehe da nicht den typischen Mittelkontakt (?)

https://www.ayex.de/TTL-Blitzkabel-fuer-Sony-Speedlite-MK-FA01-3-m?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjw1tGUBhDXARIsAIJx01nTAd_Z6HTjhDw9QEf0TLHYZW1fVX29NggGnVrTlyPxqTx19T6ffwUaAvy1EALw_wcB

Es geht nur im die reine Übertragung des Auslösesignals, kein TTL etc.

Die 6400 hat offenbar den "Sony Multi Interface"-Blitzschuh.

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Interface_Shoe

Wenn ich es richtig verstehe, gibt es neben dem Mittelkontakt am Ende diese zahlreichen kleinen Kontakte, aber keine weiteren Kontakte auf der "Aufschiebefläche". Kann ich insofern also auch einfach das Canon-Kabel verwenden, ohne dass ich irgendwelche Kurzschlüsse etc. erzeuge?

Herzliche Grüße

Peter

- Zitieren

- Mehr…

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

Schraube

- Member

- Beiträge: 344

- Gespeichert

#1

Mai 30, 2022, 15:23:46 NACHMITTAGS

Hallo Peter

Seit ich auf TTL umgestellt habe, muss ich die Blitzleistung nicht mehr regeln, das macht alles die Kamera. So ist es auch nicht so schlimm, dass die Bedienknöpfe am falschen Ort sind, die brauche ich eigentlich nicht mehr.

Gruss

Roli

- Zitieren

- Mehr…

Mikroskop: Leica DMRE

Website: https://www.mikrokosmos.gallery

beamish

- Member

- Beiträge: 3.777

- Gespeichert

#2

Mai 30, 2022, 15:35:54 NACHMITTAGS

Lieber Peter,

das ist wohl das richtige Kabel:

https://www.amazon.de/Kabel-kompatibel-Multi-Interface-Spiralkabel/dp/B076N2572F

Grüße

Martin

- Zitieren

- Mehr…

Zeiss RA mit Trinotubus 0/100

No-Name China-Stereomikroskop mit Trinotubus

beide mit Canon EOS 500D

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.542

- Gespeichert

#3

Mai 30, 2022, 18:55:32 NACHMITTAGS

Hallo,

@Martin: Da ist das Kabel ja teurer als der Blitz ... :-\

Wie mir gerade aufgefallen ist, hat der YN560TC einen Metall-Blitzschuh; Ich habe das Teil jetzt schon eine ganze Weile auf der Sony. Hoffentlich hat das nit durch Kontakt mit den Mini-Kontakten des Multi Interface schon Schäden durch "Kurzschlüsse" angerichtet  :o. Da der Schuh der Sony aber auf den ersten Blick ausschaut wie ein ganz normaler Blitzschuh, habe ich mir nichts dabei gedacht, den Fernauslöser auf den Schuh zu schieben.

@Roli: Es hieß immer, "TTL" funkioniert beim Blitzen am Mikroskop in der Regel nicht. Nun kenne ich ja Deine Bilder...

Du verwendest ja den Godox-Blitz. Welche Godox-Teile genau hast Du an Deinem Blitz-Setup?

Herzliche Grüße

Peter

- Zitieren

- Mehr…

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

Schraube

- Member

- Beiträge: 344

- Gespeichert

#4

Mai 30, 2022, 19:07:10 NACHMITTAGS

Hallo Peter

Ich verwende als Blitz den Godox TT685 TTL und den Funksender Godox X1T-S.

Gruss

Roli

- Zitieren

- Mehr…

Mikroskop: Leica DMRE

Website: https://www.mikrokosmos.gallery

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.542

- Gespeichert

#5

Mai 30, 2022, 21:25:14 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: Mai 30, 2022, 21:26:55 NACHMITTAGS von Peter V.

Lieber Roli,

ist die X1T-S genau der, den Du benutzt? Der ist natürlich nicht lieferbar.

:(

Es gibt aber den - seltsamerweise - preiswerteren X2T-S

wobei mir der Unterschied nicht wirklich klar ist.

Hast Du mit TTL tatsächlich immer gute Erfahrungen am Mikroskop?

Nun würde mich interessieren, ob meine Kamera wohl schon durch das Aufschieben eines normalen Blitzes mit Metallschuh Schaden genommen haben könnte...im Internet habe ich bisher noch nicht dazu gefunden...

Herzliche Grüße

Peter

- Zitieren

- Mehr…

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

Schraube

- Member

- Beiträge: 344

- Gespeichert

#6

Mai 30, 2022, 21:34:39 NACHMITTAGS

Hallo Peter

Das scheint einfach der Nachfolger zu sein. Was noch nett ist, der kann scheinbar auch per App bedient werden, so könntest du dein Handy neben das Mikroskop legen und die Einstellungen dort klicken, anstatt am Gerät :)

Wie der zu welchen Blitzen kompatibel ist, habe ich auf die Schnelle nicht gelesen.

Ich mache nur noch TTL, das ist nicht immer 100% gleich von der Blitzleistung her zwischen den einzelnen Aufnahmen, aber für mich reicht es. Im Dunkelfeld muss ich über die Kameraeinstellung etwas die Belichtung korrigieren. Im DIC muss ich nie korrigierend eingreifen.

Gruss

Roli

- Zitieren

- Mehr…

Mikroskop: Leica DMRE

Website: https://www.mikrokosmos.gallery

November 08, 2022, 13:54:30 NACHMITTAGS

Liebe Kollegen,

ich habe ein Zeiss WL und ein Orthoplan, beides mit DIK.

Als Kamera habe ich eine Eos 700d über 40mm Pancake adaptiert.

Ich würde gerne nun eine für beide Mikroskope brauchbare

Blitzlösung (möglichst einfach) anschaffen und bin auf den

Blitzwürfel von Jürgen Stahlschmidt gestoßen. Hat Jemand so etwas

Eventuell mit der 700d in betrieb? Ich habe von Schwierigkeiten bei

der Blitzsteuerung gelesen. Für wenig Geld gäbe es auch eine 40D

zu kaufen, die bei Jürgen gut funktioniert.

LG Ralf

- Zitieren

- Mehr…

Bernd

- Member

- Beiträge: 714

- Gespeichert

#1

November 08, 2022, 19:37:41 NACHMITTAGS

Hallo Ralf,

ich habe auch einen von Jürgens Blitzwürfeln, eine EOS 500D und einen Speedlite 430 II plus ein original Canon-Blitzkabel, das laut Hersteller für die volle Funktionalität erforderlich sein soll. Damit funktioniert die automatische Belichtung absolut einwandfrei. Über die durch die Kamerakonstruktion bedingten Einschränkungen beim Blitzen aus dem Liveview heraus wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert und eigentlich alles gesagt. Beim fotografieren von beweglichen Objekten empfehle ich einen Fußauslöser.

Viele Grüße

Bernd

- Zitieren

- Mehr…

Michael Müller

- Member

- Beiträge: 621

- Ort: Regenstauf

- Gespeichert

#2

November 09, 2022, 08:40:44 VORMITTAG

Hallo Ralf,

ich bin gerade dabei, mir einen Blitzwürfel für ein Ortholux II (mit 3D-Druck) zu konstruieren. Für Testzwecke habe ich einfach einen Blitz (Godox TT685IIC mit drahtloser Auslösung - bei ebay inklusive Sender für ca. 160€) unter dem Kondensor eingespiegelt. Ich verwende eine EOS700D mit 40mm Pancake.

Bei meinen Versuchen gab's da überhaupt keine Probleme - automatische Belichtung ist OK (Belichtungskorrektur muss ausprobiert werden, ist dann aber für alle Objektive gleich -  bei mir -1,7 EV). Auch eine HSS-Synchronisation bis 1/4000 s ist möglich (ohne Belichtungskorrektur).

Ich denke nicht, dass Du da eine andere Kamera brauchst...

Viel Grüße

Michael

- Zitieren

- Mehr…

Gerne per Du

Ole Riemann

- Member

- Beiträge: 581

- Ort: Würzburg

- Gespeichert

#3

November 09, 2022, 15:48:13 NACHMITTAGS

Lieber Ralf,

ich schließe mich Bernd und Michael an - habe mit einer Canon EOS 700D, Canon Speedlite 430 EX II und Jürgens Blitzwürfel keine Probleme. Weder am ZEISS Standard WL noch am Orthoplan.

Schöne Grüße

Ole

- Zitieren

- Mehr…

Ralf Feller

- Member

- Beiträge: 607

- Gespeichert

#4

November 09, 2022, 17:31:44 NACHMITTAGS

Liebe Kollegen,

danke für die Info!

@Ole, jetzt weiß ich auch welchen Blitz ich kaufen soll.

LG Ralf

- Zitieren

- Mehr…

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.542

- Gespeichert

#5

November 11, 2022, 22:33:58 NACHMITTAGS

Lieber Ralf,

der Blitzwürfel ist sicher eine gute Entscheidung. Ich kenne verschiedene Blitzsysteme (- Spiegelhaus, - Ausgelagerte Röhre in Lampenhaus, - Blitzwürfel). Den Blitzwürfel verwende ich am BH2. Hier habe ich einen Godox-Blitz mit Fernsteuerung(nicht nur Fernauslösung!) an einer Sony Alpha 6400 (siehe Bild), damit funktioniert nach Belichtungskorrektur das TTL-Blitzen - fast - immer. Hin und wieder gibt es einen für mich nicht erklärlichen absoluten Ausreißer, aber damit kann mann leben. Insbesondere, wenn man manuell blitzt, bevorzuge ich übrigens Fernsteuerungen. Diese kann kann man dann über ein Blitzkabel mit dem Blitzschuh verbinden und irgendwo so anbringen, dass man sie bequem bedienen kann, wenn man die Blitzleistung umstellen möchte. Wenn z.B. der Blitz über einen Spiegelhaus adaptiert ist, ist selbiger ja meist relativ weit vom Benutzer weg positioniert und somit sind die Bedienknöpfe schlecht erreichbar, die zudem beim Speedlite meines Erachten nicht angenehm zu bedienen sind, da sie recht tief liegen.

Als weiteres System benutze ich Yongnuos mit Fernsteuerung. Ich weiß gar nicht, ob es von Canon für die Speedlits auch eine derartige Fenrstuerung gibt - falls ja, vermutlich ziemlich teuer.

Natürlich kann ich nicht garantieren, dass die Kombination 700D mit Yongnuo und Fenrsteuerung auch wirklich TTL ermöglicht; TTL ist immer "so eine Sache" am Mikroskop. Ich kann es auch nicht ausprobieren, da ich keine 700D besitze. Aber falls Du alles neu anschaffen müsstest, würde ich es tatsächlich mal mit Fernsteuerung und einem Yongnuo probieren. Manuell kann man auf jeden Fall immer blitzen.

Hezrliche Grüße

Peter

- Zitieren

- Mehr…

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

Ralf Feller

- Member

- Beiträge: 607

- Gespeichert

#6

November 12, 2022, 14:01:31 NACHMITTAGS

Lieber Peter, danke für die Info.

Ich möchte aber weiterhin mit den EOS-Utilitys den Live-View-Modus vom PC aus nutzen,

und da habe ich gefunden, dass das wohl nur mit den Canon-Systemblitzen funktioniert.

Ja, ich muss den Blitz neu anschaffen, aber es hat noch Zeit bis Jürgen den Blitzwürfel

fertiggestellt hat. Bei einer kurzen Recherche habe ich den Speedlite EL-100 gefunden,

da heißt es, er hat einen Modus zur Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang, arbeitet

mit Funkfernsteuerung und soll so 150E kosten. Leider habe ich keine Ahnung

LG Ralf

- Zitieren

- Mehr…

Wolfgang Bonus

- Member

- Beiträge: 8

- Ort: Düsseldorf

- Gespeichert

#7

November 13, 2022, 14:30:21 NACHMITTAGS

Hallo Ralf,

das Speedlite EL-100 hat nur die Leitzahl 26 und ist wohl etwas schwach. Ich habe mir zum Blitzwürfel das Speedlite 430 EX II gebraucht gekauft (Leitzahl 43), das in gutem Zustand überall günstig zu erwerben ist , sogar bei Amazon für 115 €. Dieses Blitzlicht arbeitet mit dem Blitzwürfel und Canon EOS-Utility problemlos und erfüllt alle Erwartungen.

Viele Grüße

Wolfgang

- Zitieren

- Mehr…

Ralf Feller

- Member

- Beiträge: 607

- Gespeichert

#8

November 13, 2022, 17:43:11 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: November 13, 2022, 18:59:49 NACHMITTAGS von Ralf Feller

Lieber Wolfgang,

danke, das werde ich dann kaufen.

Eine Frage ist mir noch nicht ganz klar,

wie wird der Speedlite an der Eos700d angeschlossen, Kabel, Funk oder Eigenblitz der Kamera?

Ole nutzt ja wohl ein Kabel.

LG Ralf

- Zitieren

- Mehr…

Peter V.

- Global Moderator

- ***

- Full Member

- Beiträge: 17.542

- Gespeichert

#9

November 13, 2022, 19:28:22 NACHMITTAGSLetzte Bearbeitung: November 13, 2022, 21:13:53 NACHMITTAGS von Peter V.

Hallo Ralf,

üblicherweise nutzt man ein Kabel, das auch TTL erlaubt. Die Kabel sind allerdings so eine Sache. Das Canon-Originalkabel OC-E3 ist recht kurz und sperrig, zudem frech teuer! Ich habe ein längeres no-name-Kabel gekauft, das leider so unexakt gerarbeitet ist, dass ich einen kleinen Papierstreifen zwischen Blitzschuh und Stecker des Kabels schieben muss, damit der Kontakt vernünftig funktioniert. Das Originalkabel ist aber meines Erachtens einfach zur sperrig und zu kurz.

Hezrliche Grüße

Peter

- Zitieren

- Mehr…

Dieses Posting ist frei von kultureller Aneigung, vegan und wurde CO2-frei erstellt. Für 100 Posts lasse ich ein Gänseblümchen in Ecuador pflanzen.

reblaus

- Member

- Beiträge: 4.933

- Ort: Südpfalz

- Gespeichert

#10

November 13, 2022, 20:04:48 NACHMITTAGS

Hallo -

an meinem Axiovert hatte ich nach zu kurzem Kabel schließlich eine drahtlose Verbindung zwischen Kamera und Blitz benutzt, erst einen optischen, denn einen Funktransmitter (Speedlite Transmitter ST-E3-RT), der aber nur mit entsprechenden RT-Blitzen (z.B. 430EXIII-RT) funktioniert.

Wirklich zufrieden war ich mit der TTL-Blitz-Messung eigentlich nur bei statischen Objekten (die man gar nicht blitzen müsste). Vor allem beim Versuch scheue und schnell bewegliche Tierchen zu blitzen gab es viele Probleme mit der Auslöseverzögerung und mit der nötigen (etwas zu starken) Arbeitsbeleuchtung - einige längliche threads darüber sind auch im Forum. Ich vermute mal, eine manuelle Belichtung mit gut erprobten Standardparametern macht für solche Fälle weniger Probleme und ist viiiieeel billiger.

Viel Erfolg!

Rolf

- Zitieren

- Mehr…