ENERGIEWENDE

:

So kann man dem Blackout vorbeugen

- VON NIKLAS ZÁBOJI

- -AKTUALISIERT AM -13:27

Bildbeschreibung einblenden

Die Erfahrung aus Texas lehrt: In Dunkelflauten und extremen Phasen herrscht am Strommarkt Chaos. Was es braucht, damit nach dem Atom- und Kohleausstieg nicht die Lichter ausgehen.

- MERKEN

- 15

- 8

4 Min.

Das Kohlekraftwerk Heyden 4 hätte eigentlich in diesen Tagen vom Netz gehen sollen. Erfolgreich hatte sich sein Betreiber Uniper um Entschädigungen beworben. Aber die Bundesnetzagentur legte gegen die Stilllegung ein Veto ein, weil sonst Engpässe in der Stromversorgung drohten. Damit in wind- und sonnenarmen Stunden nicht die Lichter ausgehen, bleibt Heyden 4 nun noch eine Weile Reservekraftwerk. Wie eine ganze Reihe weiterer Kohlemeiler nimmt es also nicht mehr am Strommarkt teil, sondern steht bereit, auf Befehl der Netzbetreiber in kritischen Phasen zu liefern.

Niklas Záboji

Redakteur in der Wirtschaft.

- Folgen

Diese separat regulierte Back-up-Bevorratung kostet viel Geld. Der Verbraucher zahlt dafür über die Netzentgelte. Das mag widersinnig erscheinen, denn einerseits fördert die Politik den Vormarsch der erneuerbaren Energien, andererseits sichert sie ihn durch besonders klimaschädliche Kohlekraftwerke ab. Sind neben Solarzellen und Windrädern nicht auch Speicher mittlerweile so günstig, dass die Nahezu-Vollversorgung mit Ökostrom nur noch eine Frage der Zeit ist? Wird nicht vermehrt das Ausland für den hiesigen Markt produzieren, etwa durch die deutlich ertragreichere Windkraft aus Dänemark oder Wasserkraft aus Norwegen? Und sind die in den verbleibenden Dunkelflauten hohen Preise am Strommarkt nicht Anreiz genug für Marktteilnehmer, in leicht hoch- und runterfahrbare Gaskraftwerke zu investieren? Diese könnten mit einem immer höheren Anteil an „grünem“ Wasserstoff betrieben werden, also nicht zwangsläufig zu stranded assets werden.

Jein, sagen Fachleute, die sich mit dem optimalen Design von Märkten beschäftigen. Zu ihnen gehören die Kölner Verhaltensökonomen Axel Ockenfels und Peter Cramton sowie Steven Stoft aus Berkeley. Zusammen haben sie vor einigen Jahren ein viel zitiertes Papier geschrieben und darin die Vorteile eines Kapazitätsmarkts dargelegt. In einem solchen werden Kraftwerksbetreiber nach wettbewerblichen Spielregeln für die Fähigkeit und Bereitschaft vergütet, auch in Stresssituationen zuverlässig Strom zu erzeugen - statt, wie in Deutschland derzeit, nur für die tatsächlich produzierte Elektrizität und ansonsten wie Heyden 4 in einem selbst für Fachleute schwer durchschaubaren Geflecht aus Netzreserve und Kapazitätsreserve, Sicherheitsbereitschaft und sogenannten besonderen netztechnischen Betriebsmitteln, die allesamt außerhalb des Markts stehen.

Kaum jemand baue neue Gaskraftwerke

Ein Grund sei Marktversagen: „In normalen Zeiten, wenn die Versorgungslage gut ist, ist der Strompreis zu gering, um für Versorgungssicherheit in Krisenzeiten zu sorgen“, sagt Ökonom Ockenfels. Nur wenn die Stromerzeugung zur Deckung der traditionell unflexiblen Nachfrage kaum noch ausreicht, erreiche der Preis ein Niveau, das den Betrieb auch des letzten benötigten Gaskraftwerks wirtschaftlich macht.

Doch werde der Strompreis in diesen sehr seltenen Extremsituationen durch regulatorische Eingriffe und strategisches Verhalten der Marktteilnehmer oft „massiv verzerrt“, sagt er. Der Preis bilde die Knappheit nicht vernünftig ab. Wenn die Not am größten ist und wegen Kraftwerksmangel gar der Strom ausfällt, stellt sich am Markt überhaupt kein Preis mehr ein. Unter diesen Bedingungen unterhält aus freien Stücken kaum jemand ein Kraftwerk nur für kritische Phasen. So droht, dass in Dunkelflauten und generell in Extremsituationen zu wenig Erzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen. Das war im letzten Winter in Texas zu sehen.

Naturgemäß argumentieren auch Teile der Energiewirtschaft so. „Wir bauen in Deutschland kein Kraftwerk, wenn ich nicht weiß, ob ich damit Geld verdienen kann und für wie lang“, sagte vor ein paar Monaten der damalige RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Erst kürzlich brach auch Stefan Kapferer, Chef des Netzbetreibers 50Hertz, eine Lanze für die Schaffung eines Kapazitätsmarkts. Er betonte, dass es im Jahr 2030 weiter 60 Gigawatt regelbare, also nicht wetterabhängige Kapazitäten brauche, der Atom- und Kohleausstieg aber in vollem Gange sei und kaum jemand neue Gaskraftwerke baue.

Doch die Idee bleibt umstritten. Das Bundeswirtschaftsministerium hat einem Kapazitätsmarkt vor einigen Jahren eine Absage erteilt. Es kam zu der Auffassung, dass der Strommarkt die notwendigen Erzeugungskapazitäten - inklusive der „zur Integration der Erneuerbaren erforderlichen Lösungen“ – von selbst bereitstellen könne und ansonsten das bestehende separat regulierte Sicherheitsgeflecht funktioniere. Und wie genau sollte der Kapazitätsmarkt aussehen? Schließlich existiert in der Theorie eine breite Palette an mengen- und preisgesteuerten Mechanismen, in denen eine Teilmenge an Kapazität oder die gesamte vorgehaltene Leistung vergütet wird. In Ländern wie Frankreich oder Großbritannien wurden sie in unterschiedlicher Form Realität.

„Ein vergleichsweise teurer Flickenteppich“

„Den besten Kapazitätsmarkt findet man meines Erachtens im Osten der USA“, sagt Ockenfels. Anbieter verpflichteten sich dort dazu, in Knappheitssituationen eine bestimmte Strommenge liefern zu können. Diese müsse durch ausreichend Kraftwerkskapazität abgesichert sein - was Anreize für die Erzeuger schaffe, ausreichend in eine zuverlässige Stromversorgung zu investieren. Den Einwand, dass so Überkapazitäten und hohe administrative Kosten drohen, lässt Ockenfels gelten. Doch könne ein kluges Strommarktdesign Kosten sparen helfen. Der deutsche Strommarkt ist ein vergleichsweise teurer Flickenteppich“, sagt er. Herausforderungen gebe es viele. Und nicht immer berücksichtigten Regulierer systemische Risiken ausreichend – in Zeiten sich mehrender Wetterextreme und einer Stromwelt, die sich durch die Energiewende rapide ändert.

Technologische Innovationen, die die Zuverlässigkeit der Stromversorgung auch ohne regulatorische Eingriffe stärken, sind möglich. So können intelligente Kontroll- und Messgeräte und vor allem Elektroautos, Batterien und Speichermedien wie Wasserstoff dazu beitragen, die Nachfrage zu flexibilisieren und über Dunkelflauten hinwegzuhelfen. Sie dürften in Zukunft große Verbreitung finden.

MEHR ZUM THEMA

vorherige Artikel

1/2

nächste Artikel

Sonnenseite: Aktivhaus der Nassauischen Heimstätte

KLIMASCHUTZ IN VIER WÄNDEN

:

Das Haus als Kraftwerk

- ANNA-LENA NIEMANN

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

9

Empfehlungen:

,

5

Pilotanlage in Brandenburg: Hierbei wird Strom aus erneuerbaren Energien in einer Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet, um Wasserstoff in das vorhandene Erdgasnetz einzuspeisen.

AKTIONSPLAN ZUM KLIMASCHUTZ

:

Wasserstoffrat warnt vor hohen Strompreisen

- JAN HAUSER

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

32

Empfehlungen:

,

19

Wenn vielerorts auch kein Wasser mehr aus den Leitungen kam, verteilt dieser Mann in Austin in Texas Wasserflaschen.

ENERGIEWENDE

:

Texas friert

- EIN KOMMENTAR VON WINAND VON PETERSDORFF, WASHINGTON

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

14

Empfehlungen:

,

17

Animation des Erweiterungsbaus von Hinkley Point C: Das Großkraftwerk in Somerset soll einmal 7 Prozent des britischen Strombedarfs decken.

BRITISCHE ENERGIEWENDE

:

Raus aus der Kohle – weiter mit Atomkraft

- EIN KOMMENTAR VON PHILIP PLICKERT

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

65

Empfehlungen:

,

117

Sonnenseite: Aktivhaus der Nassauischen Heimstätte

KLIMASCHUTZ IN VIER WÄNDEN

:

Das Haus als Kraftwerk

- ANNA-LENA NIEMANN

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

9

Empfehlungen:

,

5

Pilotanlage in Brandenburg: Hierbei wird Strom aus erneuerbaren Energien in einer Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet, um Wasserstoff in das vorhandene Erdgasnetz einzuspeisen.

AKTIONSPLAN ZUM KLIMASCHUTZ

:

Wasserstoffrat warnt vor hohen Strompreisen

- JAN HAUSER

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

32

Empfehlungen:

,

19

Wenn vielerorts auch kein Wasser mehr aus den Leitungen kam, verteilt dieser Mann in Austin in Texas Wasserflaschen.

ENERGIEWENDE

:

Texas friert

- EIN KOMMENTAR VON WINAND VON PETERSDORFF, WASHINGTON

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

14

Empfehlungen:

,

17

Animation des Erweiterungsbaus von Hinkley Point C: Das Großkraftwerk in Somerset soll einmal 7 Prozent des britischen Strombedarfs decken.

BRITISCHE ENERGIEWENDE

:

Raus aus der Kohle – weiter mit Atomkraft

- EIN KOMMENTAR VON PHILIP PLICKERT

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

65

Empfehlungen:

,

117

Sonnenseite: Aktivhaus der Nassauischen Heimstätte

KLIMASCHUTZ IN VIER WÄNDEN

:

Das Haus als Kraftwerk

- ANNA-LENA NIEMANN

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

9

Empfehlungen:

,

5

Pilotanlage in Brandenburg: Hierbei wird Strom aus erneuerbaren Energien in einer Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet, um Wasserstoff in das vorhandene Erdgasnetz einzuspeisen.

AKTIONSPLAN ZUM KLIMASCHUTZ

:

Wasserstoffrat warnt vor hohen Strompreisen

- JAN HAUSER

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

32

Empfehlungen:

,

19

Wenn vielerorts auch kein Wasser mehr aus den Leitungen kam, verteilt dieser Mann in Austin in Texas Wasserflaschen.

ENERGIEWENDE

:

Texas friert

- EIN KOMMENTAR VON WINAND VON PETERSDORFF, WASHINGTON

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

14

Empfehlungen:

,

17

Allerdings bleibt ungewiss, wie schnell. Auch Ingenieure sind deshalb in Sorge um die Versorgungssicherheit. Ob es nun wirklich einen neuen Kapazitätsmarkt braucht oder das aktuelle Modell mit Strommarkt und separat regulierten Reservekraftwerkspark effizienter ist, könne er zwar nicht beurteilen, sagt Albert Moser, Lehrstuhlinhaber Übertragungsnetze und Energiewirtschaft an der RWTH Aachen. Aber um „hinreichend disponierbare Erzeugungskapazitäten zur Erhaltung der Versorgungssicherheit zu bauen“, sei ein Markt, der nur die tatsächlich produzierte Elektrizität vergütet, in jedem Fall unzureichend.

Moser mahnt, dass Deutschlands Nachbarn im Westen in Zukunft immer weniger helfen können. Das belegten Situationen in der jüngeren Vergangenheit. Hinzu komme: Das Geschäftsmodell für Erzeugungsanlagen in der „Spitzenlast“ - die also nur in hin und wieder vorkommenden Knappheitssituationen das Investment zurückverdienen - werde erst recht unattraktiv, wenn diese Kraftwerke im europäischen Markt mit Anlagen im Ausland konkurrieren, die wie in Frankreich mit einem Kapazitätsmarkt unterstützt werden. Ein solches Design kann also auch hierzulande helfen, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit unter einen Hut zu bringen.

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren. Anmelden

TOP ARGUMENTE  ODERALLE KOMMENTARE

KURZANSICHT  ODERVOLLANSICHT

AKTUALITÄT  ODERPOPULARITÄT

Avatar

Mit Elektroautos über die Dunkelflaute hinweghelfen??

Axel Perlwitz (dianoia)

0

05.07.2021 - 14:02

Da sind in der Tat "auch" Ingenieure in Sorge. Ein Autoakku stellt 50 kWh Energie zur Verfügung. D.h. etwa eine Million dieser Autos stellen über den Daumen so viel Energie zur Verfügung wie die Pumpspeicherwerke. Wenn ich mich recht erinnere, kann man damit 5 Minuten lang das Land mit Strom versorgen.

Es wird zwar ein sehr schmerzhafter Weg werden, aber irgendwann haben auch die extrem MINT-fernen politischen Windmühlen-Träumer kapiert, dass unser Land ausfallsichere Energie benötigt. Erst recht dann, wenn wir wirklich über die komplette Energiewende sprechen. Ich bin ziemlich sicher, das daran die Grünen nicht mehr beteiligt sein werden. Nach dem ersten "echten" Blackout spricht niemand mehr von denen.

3 ANTWORTEN

- neueste 05.07.2021 - 16:36

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

200

3

Avatar

Eine Anmerkung zur Kapazität, Herr Perlwitz.

Gerhard F. Mossmayr (Gerhard_F_Mossmayr)

1

05.07.2021 - 16:36

Idealisiert ist Ihre Annahme richtig (und ich möchte Ihnen wahrlich keine realitätsferne vorwerfen).

Aber, sind diese Million Elektroautos ständig mit dem Netz verbunden?

Außer zwischen 23:00 und 5:00 Uhr eher unwahrscheinlich.

Also, sehr großzügig gerechnet 75%.

Sind diese Elektroautos ständig voll aufgeladen?

Eher nicht. Dann nehmen wir bei einem mittleren Ladezustand noch einmal großzügig 60 % von den 75 %.

Schon ist es stressfest weniger als die Hälfte.

Ich denke, es besteht Grund zur Sorge.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

0

Avatar

Und wie komme ich am nächsten Morgen ins Büro ?

Erich Schröfl (thinkaboutit)

0

05.07.2021 - 16:04

Wenn nach der Nacht bei Dunkelheit und Windflaute meine Batterie leergesaugt ist ? Ich gehöre eben nicht zur Latte Macchiato - Fraktion, die in der Innenstadt wohnt, das Büro um die Ecke hat und daher kein Problem mit diesen Überlegungen hat.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

17

Avatar

Danke, Herr Perlwitz

Leopold Schmidt (LeopoldSchmidt)

0

05.07.2021 - 16:00

Nüchtern und höflich formuliert - und genau auf den Punkt gebracht.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

18

Avatar

Sie schreiben:

michael oelkers (tecumseh2)

0

05.07.2021 - 14:04

"So können intelligente Kontroll- und Messgeräte und vor allem Elektroautos, Batterien und Speichermedien wie Wasserstoff dazu beitragen, die Nachfrage zu flexibilisieren und über Dunkelflauten hinwegzuhelfen. Sie dürften in Zukunft große Verbreitung finden."

Erklären Sie doch unmissverständlich worum es geht: Wenn der Strom zur Aufrechterhaltung der Netzfrequenz nicht reicht, werden eben per "Smartmeter" die Batterien der Elektroautos ebenso leergesaugt, wie andere Speicher, der Strom für Haushalte gesperrt etc. Es geht in Zukunft um die Rückkehr zur Mangelwirtschaft und staatlich gelenkte Zuteilung.

4 ANTWORTEN

- neueste 05.07.2021 - 17:27

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

189

4

Avatar

Dunkelflaute gibts vorallem im Winter und da wollen alle Heizen

Volker Hampel (itz_volker)

0

05.07.2021 - 17:27

...und die Wärmepumpe läuft mit Strom....

Ich sehe schon wenn nach einem heftigen Kälteeinbruch mit Schneefall die Menschen morgens aufwachen, Heizung tot, Warmwasser alle und auch der Kaffeevollautomat tut nicht mehr.....

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

0

Avatar

"unmissverständlich worum es geht:"

Gerhard F. Mossmayr (Gerhard_F_Mossmayr)

1

05.07.2021 - 16:08

Nö, Herr Oelkers. Sie haben zwar recht, dass es in Zukunft um die Verwaltung des Mangels gehen wird, aber es wird schlimmer, als Sie es sich vorstellen.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) schreibt den Einbau sogenannter "Smartmeter" ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kWh vor. Darunter ist es nur optional.

Wir haben nicht mal die Hälfte dieses Verbrauches und keine "regelbaren Einrichtungen". Trotzdem hat uns der Netzbetreiber dazu verpflichtet.

Damit die "Energiewende" ein Erfolg wird, wird auf absehbare Zeit keinem Elektroauto die Batterie leergesaugt. Technisch und kapazitätsmäßig ist das darüber hinaus auf viele Jahre sinnlos. Was wäre das für ein politisches Signal, bevor nicht alle umgestellt haben?

Das Energienetz wird nun "angebotsorientiert" umgestaltet. Machen Sie sich darauf gefasst, dass bei Engpässen reihum Verbraucher vom Netz genommen werden.

Ihr Haushalt ist zukünftig die "regelbare Einrichtung".

Ich habe im Juni den Notgenerator ins Hausnetz integriert ...

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

18

Avatar

Was ja die Grünen auch in anderen Bereichen wollen.

Erich Schröfl (thinkaboutit)

0

05.07.2021 - 16:07

(Zur Speicherkapazität siehe den Kommentar "Mit Elektroautos über die Dunkelflaute hinweghelfen ??" etwas weiter unten.)

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

5

Avatar

Es ist nicht gleich eine Mangelwirtschaft ....

Jens Uhlig (juhlig)

0

05.07.2021 - 15:59

....wenn man Speicher dann nutzt, wenn sie am meisten gebraucht werden zur Stabilisierung des Stromnetzes. Wenn Haushalte mit Speicher die Fernsteuerung durch den Stromlieferanten erlauben und dafür einen günstigeren Stromtarif bekommen, dann wären dezentrale Speicher attraktiver und könnten so einen Beitrag für die Versorgungssicherheit leisten. Das Problem heute ist doch, dass der Verbraucher keinen Anreiz hat sich "netzdienlich" zu verhalten und selbst wenn ich es freiwillig tun wollte gibt es keine Informationsquelle, die ich zur Steuerung nutzen könnte. Netzinstabilitäten dauern ja i.d.R. nicht sehr lange. Meine Wärmepumpe muss je nicht genau dann anlaufen, wenn es gerade am ungünstigsten ist. Der Pufferspeicher sorgt schon dafür, dass ich in der Zwischenzeit keine kalten Füße bekomme....

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

0

Avatar

Was gibt es zur Frage der Versorgungssicherheit die Verhaltensökonomen zu fragen?

Christian Bauer (CTB13)

11

05.07.2021 - 14:02

Es sollte sich allmählich sogar bis in die Politik hinein herumgesprochen haben, dass es physikalische Gesetze gibt, die stabiler sind als politische. Dazu gehört: Stromerzeugung und Nachfrage müssen stets im Gleichtakt sein. Da es keine (heute und auch morgen nicht!) geeignete grosse Speicher für Strom gibt, kann man ihn auch nur in äusserst geringer, also vernachlässigbarer, Grösse speichern. Es bleibt die Erkenntnis: Der Verbraucher gibt vor, wieviel er an Strom braucht, und die Lieferanten konnten bisher diesem Bedarf entsprechen. Das ging solange gut, bis die Politik glaubte, neue Dogmen aufstellen zu müssen. Jetzt haben wir eine Versorgungskrise, die auch kein Kapazitätsmarkt "heilen" kann. Und wenn dann noch von Resilienz gefaselt wird, weiss jeder Fachmann: DAS geht schief. Vermutlich bedarf es wirklich des Blackouts, bis wieder Vernunft einkehrt.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

159

Avatar

Naiv und nicht objektiv

Günter Klose (GuenterKlose58)

0

05.07.2021 - 14:20

Wir werden bei Bedarf mit Atomstrom aus Frankreich und Tschechien, der Atomkraftwerke unsicherer sind als die deutschen Atomkraftwerke und Kohlestrom aus Polen versorgt. Windkraft aus Dänemark und Wasserkraft aus Norwegen sind keine entscheidenden Mengen. Wir zahlen zu Recht den teuersten Strom. Unsere vorbildlichen Politiker haben dafür gesorgt.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

120

Avatar

Ich bin kein Fachmann,

Guido Strobel (fritz1992)

0

05.07.2021 - 13:43

aber mir erzählt niemand, dass der ständige wachsende Strombedarf mit dem "deutschen" Modell erfüllt werden kann. Wind und Sonne sind sehr unberechenbar und die Versorgungssicherheit in der ganzen Republik muss gewährleistet werden. Und zwar zu einem Preis, der Deutschland nicht zum Weltmeister kreiert - auf Basis der Stromkosten. Wenn Strom zum knappen Gut wird, dann haben wir ein grandioses Eigentor geschossen.

4 ANTWORTEN

- neueste 05.07.2021 - 17:06

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

111

4

Avatar

Hr. Dirker, da braucht niemand eine Studie, mit einem Zettel und einem Stift können

Axel Perlwitz (dianoia)

0

05.07.2021 - 17:06

Sie sämtliche Träumereien zerlegen.

Z.B. Biomasse: es gibt etwa 50 Biomasse-Kraftwerke, die je etwa 20 MW Strom erzeugen, in der Summe also ein GW. das entspricht dem Block eines (ein Stück) herkömmlichen Kraftwerks. Das ist in der Summe so wenig Energie, dass sich die Idee einer zusätzlichen Produktion von Gas sofort verbietet. Der Verlust bei Strom zu Gas ist bekanntlich 75 %.

Von dem 50 GWh Speicher habe ich auch gelesen (Fraunhofer?). Was da so locker vorgeschlagen wird, kostet beim Ansatz Ihres Vorschlags 50 mal 10 exp 6 mal 10 exp 3 Euro. Also vollkommener Blödsinn. Aber von solchen Vorschlägen liest man öfter.

H.W.Sinn hat den Speicherbedarf seinerzeit mit 10 TWh beziffert - das war aber noch auf 600 TWh Stromproduktion abgestimmt. Der Strombedarf wird jedoch so sprunghaft anwachsen, dass inzwischen mit 20 TWh Speicherbedarf gerechnet werden muss. Solche Größenordnungen sind einfach nicht zu realisieren. Bei der Energiewende kommt man niemals um eine Planwirtschaft herum.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

1

Avatar

Haben Sie irgendeine belastbare Studie für Ihre Aussagen?

Joachim Dirker (jdirker)

0

05.07.2021 - 16:22

Speicher und Zukumft? Einer der letzten Studien die ich gelesen haben prognostizieren für Süd-Deutschland einen Speicherbedarf von 50 GWh. Zur Zeit kostet das Speichern von kWh rund 1000€!

Lesen Sie das WP der Grünen, da steht wie es geht: Abschaffung des Individualverkehrs. Dies gepaart mit Deindustrialisierung und ihre Rechnung könnte aufgehen.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

6

Avatar

Schön irgendwo abgeschrieben, Herr Schwarz!

Peter Sommerer (PSom)

0

05.07.2021 - 15:53

Wo soll denn die ganze Biomasse angebaut werden Herr Schwarz? Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist in Deutschland begrenzt. Und die riesigen konventionell angebauten (unter Zuhilfenahme von Gift) Mais- und Rapsmonokulturen sind nicht irgendwas mit "Bio". Im Gegenteil.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

17

Avatar

Wind und Sonne sind nicht berechenbar?!

Dominik Schwarz (poramg)

0

05.07.2021 - 14:52

Wann haben Sie das letzte Mal den Wetterbericht gesehen?

Diese werden immer genauer. Natürlich ist es bei blauem Himmel leichter zu sagen, dass die Solaranlage ständig Vollgas gibt, aber auch bei Bewölkung gibt es durch eine Mittelung über den gesamten Regelkreis verlässliche Aussagen.

Speicher werden seit Jahren von der Politik nur belächelt. Noch kann man Kraftwerke abregeln, aber in der Zukunft wird das nicht mehr so sein. Mit Biogas kann man sehr gut nach Bedarf fahren, Biogas kann und wird in einem gewissen Rahmen sogar auf Erdgasqualität aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist. Mit knapp 5GW Erzeugungsleistung kann genügend Gas produziert werden, um die gefürchtete Dunkelflaute ganz passabel zu durchfahren, aber: Gefördert wird das zu wenig. So speisen die Anlagen oft 24h am Tag mit voller Leistung ein, statt bedarfsgerecht zu arbeiten.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

1

Avatar

Blackouts beugt man in der 1,5°-Planwirtschaft mit Brownouts vor!

Martin Greger (punctum_saliens)

0

05.07.2021 - 13:55

Drohen 47,5 Hz werden ganze Regionen abgeschaltet! Aber immerhin das das THW bekommt 33,5 Millionen Euro für die Anschaffung von 670 „50 kVA-Notstromaggregaten!

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

96

Avatar

Gut gebrüllt Löwe

Karl-Friedrich von Kayser (Egalwie)

0

05.07.2021 - 14:08

nur der Versorgungssicherheit keinen Millimeter näher gekommen. Ein Kohlekraftwerk scheint regelungstechnisch wenig geeignet zu sein, um Ausfälle bei Wind- und Sonnenflaute zu kompensieren. Da müsste man ja zuerst einmal einen zuverlässigen Wetterbericht haben, damit man den Dampfkessel rechtzeitig anheizt. Die nichtgebauten Gaskraftwerke wären da schon deutlich besser. Durch intelligente Zu- und Abschaltungen das Netz stabilisieren, sieht auch eher nach Traum als nach Realität aus. Man kann der Industrie nicht plötzlich den Strom abdrehen, denn es gibt Prozesse, die darauf empfindlich reagieren und was machen die Mitarbeiter dann? Natürlich, es gibt ja Notstromdiesel …. Irgendwie erinnert das an ein Entwicklungsland.

Zu allererst muss man wohl die Netze ausbauen und dafür sorgen, dass ein regionaler Blackout nicht ganz D oder gar das europäische Verbundnetz in die Knie zwingt. Das ist etwas anderes als den Strom in einer Straße zurückzubekommen. Dann neue Kraftwerke usw.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

89

Avatar

Der deutsche Strommarkt ist kein Markt, sondern subventionierte Planwirtschaft

Otto Glinzer (glinzer)

0

05.07.2021 - 14:53

Das EEG sorgt dafür, daß minderwertiger Strom priorisiert und zu subventionierten Preisen ins Netz gebracht werden kann und sogar dann bezahlt werden muß, wenn er gar nicht gebraucht wird.

In einem Markt müßten Wind- und PV-Kraftwerke auch dann Strom liefern, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, z.B. durch den Aufbau von Speichern in eigener Veranwortung.

In der deutschen Strom-Planwirtschaft hingegen dürfen die WKA- und PV-Betreiber bei "gutem" Wetter Strom liefern, soviel sie wollen, und bei "schlechtem" Wetter sollen es die ansonsten bekämpften konventionellen Kraftwerke richten. Nur wetterabhängiger "Lückenbüßer" zu sein, ist jedoch kein tragfähiges Geschäftsmodell. Die Folge: Genau wie WKA- und PV-Kraftwerke rechnen sich die benötigten Reservekraftwerke nur bei entsprechenden Subventionen.

Alle verdienen, die Bürger zahlen höchste Strompreise, energieintensive Industrie geht ins Ausland - und trotz allem droht ein Blackout, der vor 20 Jahren noch undenkbar war.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

88

Avatar

"Sind neben Solarzellen und Windrädern nicht auch Speicher mittlerweile so günstig ..."

Jörg Feller (Joergf)

0

05.07.2021 - 14:53

Ach ja? Welche Speicher sind denn so günstig? Und wo sind sie? Pumpspeicher bräuchte allein NRW 1.154 für eine Woche Dunkelflaute (offizielle Auskunft der Landesregierung), 3 gibt es, für den Rest fehlt jede topographische Voraussetzung. Krachend gescheitert ist gerade das Konzept eines Salzwärmespeichers. Druckluftspeicher sind auch schon Geschichte. Und Wasserstoff? Kann man den Wind jetzt zwei mal verwenden? Einmal zur Stromerzeugung und einmal zur Wasserstofferzeugung? Und wie hoch sind die Umwandelungsverluste? Benötigt würden übrigens 30.ooo Kubikmeter - je Stunde. Der weltweit aktuell größte Tank dafür steht in Cape Canaveral, und hat 6.ooo cbm Fassungsvermögen. Sorry, Herr Zàboji, dann werden uns noch die EAutos als Speicher angedient: Halbvoll zum Arbeitsplatz und zurück per pedes? Wie schlimm muss es um diese Energiewende ins Nichts stehen, um auf solche absurden Ideen zu kommen!

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

79

Avatar

Auf Kosten des Bürgers!

Christian Warning (ChristianWarning)

0

05.07.2021 - 14:18

"So können intelligente Kontroll- und Messgeräte und vor allem Elektroautos, Batterien und Speichermedien wie Wasserstoff dazu beitragen, die Nachfrage zu flexibilisieren und über Dunkelflauten hinwegzuhelfen."

Aha! Also droht jedem Besitzer eines Elektrofahrzeugs, daß dieser jederzeit in dieses einsteigt, nur um festzustellen, daß dieses aufgrund eines kurzfristigen Stromengpass vollständig entladen wurde. Wie wirkt sich denn eigentlich eine solche Handhabung kurz- bis langfristig auf die Lebensdauer einer Batterie aus?

1 ANTWORT

- neueste 05.07.2021 - 16:01

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

71

1

Avatar

Genau das ist der Punkt, warum die KfW nur solche Ladepunkte fördert, die

Christian Bauer (CTB13)

11

05.07.2021 - 16:01

ferngesteuert werden können. Wer das nicht will, und eine wallbox ohne "Fernzugriff" installiert, bekommt keine "Fördermittel in Höhe von 900€. Es ist alles so durchschaubar...

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

10

Avatar

Nach enem großen Blackout muss das Netz auch wieder hochgefahren werden.

Hans-Jürgen Steffens (McCauley)

9

05.07.2021 - 15:09

Klingt harmlos, ist aber alles andere als trivial.

Mag man nicht auch darüber mal einen Artikel schreiben?

;-)

MfG

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

69

Avatar

Viel einfacher: Klimageschrei ignorieren, Umweltgerecht arbeiten

Hubert Klar (Hklar)

0

05.07.2021 - 14:55

Wenn man bedarfsorientiert arbeitet und dabei umweltgerecht (im ursprünglichen Sinne der Grünen!) vorgeht, dann hat man keine Probleme.

Auf diesem Wege hätten wir noch so lange Kernkraftwerke, bis das neue Stromkonzept stabil steht. Und würden Kohle Schritt für Schritt abbauen und dabei noch an neuen Konzepten für den umweltgerechten Verbrauch unserer Unmengen an Steinkohle aus eigenen Vorräten forschen.

Kurz gesagt: Mit Sachverstand statt Klimapanik wäre es was geworden.

So wie es ist, haben wir einen Scherbenhaufen der uns demnächst auf den Weg in die Dritte Welt schicken wird. Und das Klima macht weiter was es will.

2 ANTWORTEN

- neueste 05.07.2021 - 16:50

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

67

2

Avatar

Ach, Herr Kirschstein, das Klima im Jahre 2095 ist vollkommen irrelevant

Axel Perlwitz (dianoia)

0

05.07.2021 - 16:50

gemessen daran, wie es hier nach "Zusammenbruch der Öffentlichen Ordnung" (Zitat Bundesregierung) aussehen wird. Details können Sie in der Studie "Ausfall der Stromversorgung" Drucksache 175672 nachlesen.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

0

Avatar

"Klimageschrei" ignorieren?

Ludwig Kirschstein (Bleyfuss)

1

05.07.2021 - 15:47

Meinen Sie die Warnungen der Klimawissenschaft vor den Auswirkungen einer ungebremsten Klimaerwärmung ignorieren? Das halte ich für keine gute Idee. Denn die Klimaerwärmung führt zu unkalkulierbaren Risiken, auch wenn das noch ein paar Jahre oder Dekaden dauern mag. Einige Zeitgenossen, vornehmlich betagte, haben damit "keine Probleme". Ich nenne das "zynisch".

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

1

Avatar

Ich empfehle schon einmal jedem Haushalt,

Bernd Esch (berndesch)

0

05.07.2021 - 14:32

sich einen benzin- oder dieselbetriebenen Stromgenerator zuzulegen für den Fall eines Netzausfalls. Man sollte auch genügend Kraftstoff bunkern, um die Geräte eine Woche betreiben zu können. Am besten mit Anschluss zur vorhandenen Strominfrastruktur der Wohnung, andernfalls per Mehrfachsteckdose, die 4-6 kw oder mehr verträgt. - Also: Campingatmosphäre ist die Zukunft, um für den Blackout gewappnet zu sein. Dass "der Staat" rudimentäre und zentral wichtige Dinge nicht regeln kann, hat er in der (nicht zuletzt) in der Coronakrise klar unter Beweis gestellt.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

65

Avatar

Es führt kein Weg daran vorbei

Thomas Wunsch (thomas.w70)

1

05.07.2021 - 14:00

"Sind neben Solarzellen und Windrädern nicht auch Speicher mittlerweile so günstig, dass die Nahezu-Vollversorgung mit Ökostrom nur noch eine Frage der Zeit ist?"

Ganz klar nein. Sowohl Batterie- als auch Wasserstoffspeicher sind (noch) viel zu teuer, was genau das große Dilemma ist.

Bis Speicher erschwinglich sind bleibt im Grunde gar nichts anderes übrig, als den Strommarkt vermehrt über Kapazitäten zu regulieren, wie der Artikel vollkommen zutreffend feststellt. Denn sonst sind Blackouts vorprogrammiert.

Und da müssen auch die Wind- und Solarbetreiber verstärkt in die Verantwortung genommen werden, denn nur so werden auch Anreize geschaffen in eine Vorratshaltung zu investieren. Der Freifahrtschein der Abnahmegarantie war für die Markteinführung richtig, doch ohne dass auch für die Volatilität ein Preis gezahlt werden muss, wird ein Strommarkt mit erneuerbaren Energien dauerhaft nicht funktionieren.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

51

Avatar

Die einzig sinnvolle Lösung ist, dass die durchschnittlich gebrauchte Grundlast zu 100 % durch

Manfred Linck (corazzediduca)

0

05.07.2021 - 15:13

grundlastfähige stabile Kraftwerke produziert und abgesichsert wird. Das können Atom-, Wasserkraft-, Kohlekraftwerke auf einheimischer Rohstoffbasis sein, die auf 80 % der Maximalleistung gefahren werden. Volatile und unzuverlässige Wind- und Sonnenanlagen können dann als Nischenerzeuger den Rest übernehmen und werden bei Ausfall durch vorige, die dann auf 100 % hochgefahren werden, ersetzt. Das heißt der Anteil der unzuverlässigen Erzeuger darf maximal 20 % sein. Ist doch ganz einfach.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

50

Avatar

Die liebe Physik

Dieter Hurth (DieterHurth)

2

05.07.2021 - 15:12

Strom muss eben genau in dem Moment erzeugt werden, in dem er verbraucht wird. Speichern ist derzeit eher schwierig, kommt vielleicht noch. Annalena arbeitet ja dran, wobei mir da etwas das Vertrauen fehlt.

Bisher klappte das ganz gut. Aber künftig, so bei Nacht und Windstille... Jedoch, man kann ja dann auch noch im Ausland kaufen. So dort nachts der Wind weht.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

48

Avatar

Schwarzstartfähigkeit nach Blackout nicht mit S&W

Johannes Walter (jowalter)

0

05.07.2021 - 15:06

soweit ich das verstehe brauchen schwarzstartfähige Kraftwerke enorme Schwungmasse, um die 50Hz zu stabilisieren. Und nur solche können den Strom nach einem Blackout wieder anfahren. Die Schwarzstartfähigkeit dürfte bei den meisten "Erneuerbaren" nicht gegeben sein, eher aber bei den guten alten Kohlekraftwerken...

3 ANTWORTEN

- neueste 05.07.2021 - 16:08

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

47

3

Avatar

Wirklich schwarzstartfähig sind nur Pumpspeicher, sofern im Moment des Stromausfalls

Christian Bauer (CTB13)

11

05.07.2021 - 16:08

diese Speicher auch voll sind! Durch das beliebte "greenwashing" von Strom (mit Kohlestrom pumpt man das Wasser hoch, im Moment des Ablassens und der damit verbundenen Stromerzeugung hat man plötzlich "saubere" Wasserkraft) kann es durchaus sein, dass genau im passenden Moment die Speicher leer sind. Und dann?

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

10

Avatar

Zum Starten braucht jedes Kraftwerk Strom, sogar die Windräder.

Axel Perlwitz (dianoia)

0

05.07.2021 - 15:39

Ein schwarzstartfähiges Kraftwerk wäre z.B. ein Wasserkraftwerk. Das, was wirklich Zeit braucht nach einem Zusammenbruch, ist das Synchronisieren der einzelnen Wechselspannungen auf die 50 Hz.

Die Bundesregierung rechnete 2012 dafür mit einigen Tagen, wobei seinerzeit angemerkt wurde, dass nach vier Tagen ohne Strom die öffentliche Ordnung zusammenbricht.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

20

Avatar

Naja ..

Ludwig Kirschstein (Bleyfuss)

1

05.07.2021 - 15:38

Kohlekraftwerke sind das letzte, was man für einen Schwarzstart bräuchte, denn sie enthalten große Verbraucher wie Mühlen und Speisewasserpumpen.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

0

Avatar

Nebulös.

Helge Peters (Petobel)

2

05.07.2021 - 14:31

Der Kommentar beinhaltet viele unkonkrete "würde, könnte, hätte" und bildet damit konjunktivistisch die mehr als "undurchsichtige" Situation speziell in Deutschland ganz anschaulich ab.

Das gilt insbesondere für den letzten Absatz dieses Beitrags.

So, wie die unsägliche "Energiewende" angegangen worden ist, ist sie zum Scheitern verurteilt und der Blackout nurmehr eine Frage der Zeit.

Aber eine Rückkehr zur Atomenergie (Stichwort -> "nukleare Transmutation") ist im dunkelgrünen Deutschland auch nicht mehr denkbar.

Also ist die Zukunft -> Agrarstaat mit dem Elektrotraktor??? ohne Pferde, Kühe und Schafe wegen Methan. OMG!

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

46

Avatar

60 GB sind viel Holz

Peter Felten (moviegoer)

0

05.07.2021 - 13:48

Aktuell sind in D Gaskraftwerke von netto 30,5 GB Leistung am Netz. (Fraunhofer ISE) Es wird also 2025 ? 2030 ? 2035 ? Grosstechnik von 30 GB Leistung benötigt, die einen Blackout verhindern sollen. Ganz schön viel Grosstechnik, die größtenteils sinnlos in der Gegend rumsteht und viel Energie benötigt, um spontan hochgefahren werden zu können.

Fazit: Der Kohleausstieg findet nicht statt und wird noch teurer.

Was sagt herr Kriescher dazu ?

3 ANTWORTEN

- neueste 05.07.2021 - 17:07

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

43

3

Avatar

Sorry, GB

Peter Felten (moviegoer)

0

05.07.2021 - 17:07

Gigawatt ist ja auch eine Größe, mit der normale Menschen wie Cem und Ich wenig rechnen.

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

0

Avatar

GW nicht GB,

Marco Wehr (akrophon)

0

05.07.2021 - 14:43

sonst sagt irgendwann jemand Cem Özdemir zu Ihnen;-) Ansonsten stimme ich völlig mit Ihnen überein

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

23

Avatar

GB???

Oliver Komhard (Pegasus_O)

0

05.07.2021 - 14:28

:-)

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

7

Avatar

Der ist gut!

Peter Sommerer (PSom)

0

05.07.2021 - 15:56

"Auch Ingenieure sind deshalb in Sorge um die Versorgungssicherheit." Die werden doch überhaupt nicht gefragt!

BEANTWORTENMELDENFOLGEN

34

MEHR KOMMENTARE ANZEIGEN