SCHWIERIGE WÄRMEWENDE

:

Erkaltete Liebe zur Wärmepumpe

- VON CHRISTIAN GEINITZ

- -AKTUALISIERT AM -15:10

Bildbeschreibung einblenden

Nach dem gefloppten Heizungsgesetz sinken die Förderanträge. Das Minus liegt bei mehr als 70 Prozent. Auf dem Gipfel mit Minister Habeck will die Branche Stromsteuersenkungen fordern.

- MERKEN

- 17

- 105

3 Min.

Vor dem dritten Wärmepumpengipfel im Wirtschaftsministerium an diesem Dienstag sieht die Branche das Ziel gefährdet, im kommenden Jahr eine halbe Million Anlagen zu installieren. Die Bedingungen seien ungünstiger als prognostiziert, teilte der Bundesverband Wärmepumpen (BWP) am Montag in Berlin mit. Auf dem zurückliegenden Gipfel im Juni 2022 waren die jährlichen Ausbaumengen von 500.000 bis eine Million Anlagen mit der Absicht vereinbart worden, im Jahr 2030 mindestens 6 Millionen Wärmepumpen im Markt zu haben. 2022 waren es 1,7 Millionen; für das laufende Jahr wird mit einem Anstieg um 350.000 auf einen Bestand von dann 2,05 Millionen Anlagen gerechnet.

Christian Geinitz

Wirtschaftskorrespondent in Berlin

- Folgen

Damit ist der Zubau zwar stärker als zuvor. Doch werde sich die nötige Steigerung um mindestens eine halbe Millionen Einheiten verzögern, falls die Bundesregierung nicht neue Impulse setze, hieß es. Vor allem die Strompreise müssten spürbar sinken. Auf eine starke Abschwächung beim Wärmepumpenwachstum deuten die sinkenden Förderanträge an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA hin. Nach einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft PWC für den Wärmepumpenverband ist die Zahl der Anträge in den ersten acht Monaten um 73 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs gefallen. Zugleich sei im ersten Halbjahr die Zahl neuer Gasheizungen um fast 30 Prozent gestiegen, die der Ölkessel habe sich mehr als verdoppelt.

Rückt Ausbauziel in weite Ferne?

BWP-Geschäftsführer Martin Sabel will auf dem dritten Wärmepumpengipfel am Dienstag daran erinnern, dass man sich zuvor dazu verpflichtet habe, den Wärmepumpenhochlauf gemeinsam zu bewerkstelligen. Die Industrie habe ihren Teil der Abmachung eingehalten, indem sie in Produktionskapazitäten, Personal und Schulungen investiert und so die Möglichkeit für 500.000 Neuinstallationen geschaffen habe. Voraussetzung dafür sei allerdings die Ursprungsfassung der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes gewesen. Danach wären von 2024 an Heizungen mit einem Erneuerbarenanteil von mindestens 65 Prozent vorgeschrieben gewesen, wodurch sich faktisch nur noch Wärmepumpen gelohnt hätten.

Bild: F.A.Z.

Nach Veränderung des Entwurfs im Zuge des „Heizungsstreits“ besteht diese frühe Bevorzugung der Wärmepumpen nicht mehr. „Wenn die Lenkungswirkung des Gebäudeenergiegesetzes jetzt verzögert kommt, dann ist die Politik gefordert zu handeln“, verlangte Sabel. „Ergreift die Bundesregierung keine Maßnahmen gegen die gesunkene Nachfrage, rückt ihr Ausbauziel in weite Ferne.“ Sabel will sich auf dem Gipfel dafür einsetzen, „diese 500.000 Wärmepumpen doch noch zu erreichen“, ist aber unsicher, wie das zu schaffen ist: „Ob das dann bis zum nächsten Jahr gelingt, das wird schwierig, aber wir halten an dem Ziel auf jeden Fall fest.“

Deutschland drittgrößter Absatzmarkt für Wärmepumpen in EU

PWC hat ermittelt, dass über die Lebensdauer einer Heizung 70 bis 80 Prozent der Gesamtaufwendungen auf die Energiekosten entfallen. Wettbewerbsfähig sei eine Wärmepumpe gegenüber einem Gasbrenner dann, wenn der Strompreis höchstens 2,5-mal höher als der Gaspreis sei. In vielen Ländern sei das der Fall. In Deutschland betrage das Verhältnis aber mehr als 3 zu 1, was ein Negativrekord sei. Auch deshalb gebe es hier nur 6 Wärmepumpen auf 1000 Haushalte, in Skandinavien indes bis zu zehnmal so viele.

Kürzlich hatte Finanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigt, die im Oktober 2022 von 19 auf 7 Prozent gesenkte Mehrwertsteuer auf Gas schon Ende des Jahres und nicht erst Ende März 2024 auf den normalen Satz zurückzusetzen. Das verbessert die Preissituation für Stromheizungen. Nötig sei es aber zusätzlich, die Stromsteuer von 2,05 Cent je Kilowattstunde auf das EU-Mindestmaß von 0,05 Cent zu senken, verlangt die Wärmepumpenbranche. Sabel erinnerte daran, dass der Staatsanteil am Strompreis mit 29 Prozent noch immer doppelt so hoch sei wie im EU-Durchschnitt: „Die Menschen brauchen nach der Heizungsdebatte ein deutliches Zeichen, dass sich der Wechsel von Gas und Öl zur Wärmepumpe durch günstige Betriebskosten schnell amortisiert.“

MEHR ZUM THEMA

Lüftungsanlage einer Wärmepumpe vor einem Wohnhaus in Rottweil

WOHNUNGSKONZERN LEG

:

„Die Luft-Luft-Wärmepumpe ist günstiger“

- JAN HAUSER

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

25

Empfehlungen:

,

26

Setzt auf den Emissionshandel: Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lukas Köhler in seinem Bundestagsbüro

FDP-FRAKTIONSVIZE LUKAS KÖHLER

:

„Wer mehr CO2 verursacht, zahlt dafür“

- LUKAS FUHR

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

20

Empfehlungen:

,

4

Das Heizungsgesetz ist beschlossen: Wirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich zufrieden.

NEUES FÖRDERSYSTEM

:

Prozentrechnen für die neue Heizung

- JULIA LÖHR, BERLIN

- Kommentare:

Veröffentlicht/Aktualisiert:

102

Empfehlungen:

,

20

Kai Schiefelbein, Geschäftsführer des Herstellers Stiebel Eltron, wies darauf hin, dass es für die Industrie schwieriger werde, die angekündigten 5 Milliarden Euro an Investitionen aus dem Mittelzufluss zu finanzieren. Um ausreichend Personal zu haben, hat die Zahl der Schulungsplätze in der Branche 2023 um 50 Prozent auf 60.000 zugenommen. Die Förderbedingungen für neue Werke seien in Osteuropa besser, die Genehmigungszeiten kürzer als in Deutschland, weshalb die Produktion dort wachse. Nötig für die Wärmewende sei aber ein starker Heimatmarkt.

Nach PWC-Zahlen ist Deutschland der drittgrößte Absatzmarkt für Wärmepumpen in der EU mit weitem Abstand hinter Frankreich und Italien. In Europa seien 2021 insgesamt 2,2 Millionen Einheiten verkauft worden, in den USA fast 4 Millionen und in China 12,5 Millionen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

danke, dass Sie sich an dieser Diskussion konstruktiv, sachlich und kritisch beteiligen wollen. Hier beantworten wir die meistgestellten Fragen zu diesem Bereich. Die Richtlinien für Lesermeinungen finden Sie hier. Fragen, Anmerkungen und Kritik senden Sie uns bitte an leserdialog@faz.de! Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

1000 Zeichen

Dirk Bergmann

filter_list

- 166

Maximilian Graf von Leonhardt

vor 5 Stunden

Es wird in Deutschland bald knallen. Die Grünen sind das schlimmste was Deutschland passieren konnte.

6

74

35

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Wenn ein schweres Pendel ganz extrem zu einer Seite ausgelenkt wird , schwingt es genauso extrem zurück .

Radikale Umbrüche in der Vergangenheit sind oft durch langjähriges totalversagen der jeweiligen Machthaber befördert worden.

1

24

12

link

flag

grundfarben

vor 1 Stunde

Einfach abwählen und zwar mit der GroKo, sonst dreht man sich ewig im Kreis.

1

2

2

link

flag

UserPL_1678279529988

vor 4 Stunden

(Bearbeitet)

Anzahl Installation Ölheizungen verdoppelt, Gasheizungen plus 30%, Anträge Wärmepumpen -73% ... das ist das Ergebnis schlechter Politik. So schlecht, dass Kleinvermieter ratlos zurück bleiben. Das Einzige was bisher klar ist, dass die Investititionskosten für Heizung und auch Dämmung nicht auf die Mieten umgelegt werden können. Also muss ich diese (noch fiktiven) Kosten bei Neuvermietungen schon einkalkulieren: Die Angebotsmieten steigen explosionsartig, wie derzeit zu beobachten. Fazit der aktuellen Politik: Es ist noch nichts Konkretes geschehen, aber Alles läuft schon jetzt in die falsche Richtung.

1

73

19

link

flag

Theo Retisch

vor 4 Stunden

...aber vollkommen beabsichtigte Richtung. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

2

link

flag

bellaciao123

vor 4 Stunden

Ein weiterer Grund für die weitverbreitete Skepsis gegenüber Wärmepumpen sollte nicht unerwähnt bleiben: Die Aussicht auf eine unsichere Stromversorgung, da "wir" uns ja entschieden haben, aus Kohle und Atom auszusteigen.

Dann doch lieber eine Gasleitung oder einen Öltank. Ja, auch diese Heizungen brauchen ein wenig Strom, aber dafür gibt es Generatoren.

(Wie in einem Drittweltland, zu dem wir uns langsam, aber sicher entwickeln.)

6

72

15

link

flag

Julian Manz

vor 4 Stunden

(Bearbeitet)

Ich hoffe mal, das mit dem Generator ist vorher gut getestet. Selbst wenn die Heizung einen Stecker hat, ist der Betrieb am Generator nicht garantiert. Stichwort sauberer Sinus.

Mal abgesehen von der Frage, ob man einen günstigen Generator einfach so im Winter betreiben kann und wie lange der Tank hält. Alle 2 Stunden in den Schneesturm zum Nachkippen ist kein Spaß.

14

1

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Mit ein paar Tonnen Braunkohlebriketts im Keller , einigen Festmetern Holz rund ums Haus ( jahrelang von der Sonne getrocknet ), und ein inselfähiges solarsystem mit Batterie, sowie Generator, der den strombedarf der gasheizung deckt, wird man es im Winter in mindestens in einigen Räumen warm haben.

Zumindest wenn man ein eigenes Haus mit genügend lagerräumen hat.

1

9

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Es sollte natürlich schon einen Inverter Generator sein , ausserdem einer mit Flüssiggas (hat man ja sowieso da fürs grillen).

Selbst bei Lager Diesel verklumpt das Zeug ja nach sechs Monaten im Tank und der Generator wird in der Regel nicht mehr anspringen...

1

2

link

flag

Egbert del Moro

vor 4 Stunden

Der Tank hält bei einem kl. Dieselgenerator ca. 8-10 h; nachgefüllt wird das Heizöl aus dem Keller!

Und besonders frequenzempfindlich ist eine Ölheizung auch nicht. Die Induktionsherdplatte allerdings streikt, leider ...

11

1

link

flag

UserPL_1676806653506

vor 3 Stunden

Wie im Rechenzentrum — einfach hin und wieder den Tank leer fahren, auch wenn kein Bedarf für Generatorstrom besteht. Freut die Nachbarn.

link

flag

Deinhard Dittert

vor 3 Stunden

Einen Akku zwischenschalten, dann läuft die Heizung 4 Tage bis der Generstor 6 Stunden Läufen darf. Ausprobiert!

2

link

flag

UserPL_1678195170310

vor 4 Stunden

„Auf dem zurückliegenden Gipfel im Juni 2022 waren die jährlichen Ausbaumengen von 500.000 bis eine Million Anlagen mit der Absicht vereinbart worden,“

Ich verstehe das so, dass der Lobbyist Bundesverband Wärmepumpe und Habeck eine Vereinbarung geschlossen haben. So ganz an den Hausbesitzern vorbei.

Wie weiter zu lesen ist, stellt der Verband fest, dass wegen der Änderung des GEG’s die Bevorzugung der Wärmepumpe nicht mehr gegeben sei.

Jetzt wundert es auch nicht mehr, warum Habeck sich mit aller Kraft gegen eine Änderung des GEG’s gestemmt hat.

Ständig macht uns Habeck ein X für ein U vor. Solchen Leuten kann man einfach nichts mehr glauben.

1

62

23

link

flag

UserPL_1688143489442

vor 4 Stunden

Wir sollten diese ganzen Gesetez von Habeck in die Tonne treten.

1. wird es für die Verbraucher sauteuer

2. hilft es der Umwelt rein gar nichts, wie alle intelligenten Menschen wissen.

6

62

19

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Es hilft sogar doppelt nichts . Erstens erzeugt der wärmepumpenstrom mehr CO2 , als wenn man das Gas direkt zu Hause verbrennen würde.

Zweitens ist CO2 nur ein schwaches klimagas , denn es kann laut seinem absorptionsdiagramm abgehende wärmestrahlung nur in zwei sehr schmalen frequenzbereichen blockieren keineswegs im gesamten Bereich. Wie das immer unterschwellig suggeriert, wird von den klimaaktivisten .

Wasserdampf absorbiert relativ breitbandig, aber das wird natürlich nie thematisiert (meine Vermutung: durch massenhafte künstliche Bewässerung wird viel mehr Wasserdampf in die Atmosphäre eingetragen, was zu Erwärmung und zu klimaextremen beiträgt).

5

17

4

link

flag

Thomas Zoller

vor 4 Stunden

Wieso hilft es der Umwelt nichts, wenn statt Gas zu verbrennen man Wärme erzeugt, der aus regenerativen Quellen kommt ?

12

3

link

flag

UserPL_1688143489442

vor 4 Stunden

Herr Zoller,

es gibt keine regenerative Quellen. Alles muss umgewandelt werden.

Gläubigen können die Grünen einfach alles erzählen.

1

15

4

link

flag

Markus Brax

vor 3 Stunden

Weil der Strom im Winter und bei Nacht (ja, genau dann will man heizen) eben nicht aus „regenerativen Quellen“ kommt, sondern aus Kohle und Gas.

16

2

link

flag

Joachim Dirker

vor 3 Stunden

Herr Zoller, so richtig haben Sie das Thema nicht durchdrungen. Anyway, sollte der CO₂-Ausstoß aus Heizung in Deutschland auf Null sinken - was nicht passieren kann! - würde sich die weltweite CO₂-Emission um 0,25 % reduzieren. So einen Schwachsinn feiern nur Linke und grüne Ökosozialisten!

7

3

link

flag

Sirk van Keen

vor 4 Stunden

Wollte nur Bescheid geben, dass meine neue GAS-Heizung für mein Drei-Parteienhaus Anfang Oktober endlich kommt. Das Haus ist von 1993 und die erste Gasheizung von Riello hielt und hält. Die neue von VIESSMANN muss sich so zwar erst beweisen, doch ein großer Umbau auf Wärmepumpe schien mir nicht sinnvoll und bezahlbar. Glaube sogar, dass Gas günstiger werden kann am Weltmarkt, doch dank der Grünen natürlich künstlich verteuert werden wird. Aber das bekomme ich finanziell schon hin :)

6

56

22

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Strom wird ja auch teurer mit der co2-abgabe , denn der wird ja aus Kohle und Gas erzeugt, im Winter.

1

19

7

link

flag

Thaddeusz Pohl

vor 4 Stunden

Die GrünInnen müssen einfach ein Auslaufmodell bei den kommenden Wahlen werden.....

Werden sie schon.

Vollid**tInnen weg von den Hebeln der Macht.

4

25

7

link

flag

BWMi

vor 4 Stunden

(Bearbeitet)

Mal unabhängig davon, was der Strom kostet - wie wird er denn produziert? In Deutschland auf die nach Polen schmutzigsten Art und Weise in der ganzen EU. Das GEG ist nicht nur für sehr viele Hausbesitzer eine ökonomische Katastrophe, es ist auch ökologisch kontraproduktiv.

3

54

12

link

flag

Reginald

vor 3 Stunden

Wenn der Kostenvorteil eines Systems gegenüber einer Alternative nur vom Maß staatlicher Markteingriffe abhängt, ist etwas faul im Staate Dänemark.

5

51

11

link

flag

Andreas Beier

vor 2 Stunden

Ein Grund dafür ist, dass "der Markt" generell mittel- bis langfristige Kosten gerne ignoriert und deshalb aktuelle Marktpreise nicht die realen Kosten repräsentieren.

Der durch Klimagase bedingte Mensch-gemachte Klimawandel führt zu extrem hohen Folgekosten.

Sei es durch das Ansteigen des Meeresspiegels (Stichworte: Thwaites-Gletscher, sinkende Albedo, Permafrostgebiete&Methan).

Sei es durch die zukünftige Unbewohnbarkeit derzeit dicht besiedelter Regionen (was, wenn dort kein Weizen, Mais, Reis, ... gedeihen)

Sei es durch die durch das Mensch-gemachte Artensterben verursachten Probleme.

Dadurch verursachtete zukünftigen Kosten (die davon betroffenen Menschen müssen auch ernährt werden, etc.), werden von aktuellen Marktpreisen nicht abgebildet.

Deshalb ist es schon korrekt, wenn Markteingriffe dazu führen dass aktuelle Marktpreise dichter an den realen Preisen liegen.

10

4

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

(Bearbeitet)

@Beier:

Der lokale Markteingriff funktioniert aber nicht, wenn die Ursache global verteilt ist.

2

11

4

link

flag

Andreas Beier

vor 2 Stunden

Das ist generell so, wenn jeder nur mit seinem Einfluss argumentiert, die Masse jener so argumentierenden Menschen dann aber zu genau den bekannten Klimaproblemen führt.

Fazit: Was nötig ist, aber (z.B. infolge einer Argumentation wie der Ihren) nicht freiwillig geschieht, macht einen Eingriff des Gesetzgebers nötig.

4

4

link

flag

Wilhelm Niemeier

vor 1 Stunde

Fazit ziehen, ohne auf das Argument Funktionsunfähigkeit lokaler Markteingriff auch nur eingegangen u sein: schwach, sehr schwach.

2

1

link

flag

Thomas M. Seubert

vor 3 Stunden

Das Problem ist nicht die Wärmepumpe, sondern die vollkommen verkorkste Energiepolitik!

Ausserdem macht es mehr Sinn, primär die Industrie von fossil auf Strom aus CO2 armer Erzeugung umzustellen, als die Heizungen, denn deren Produktionsprozesse laufen das ganze Jahr über, Heizungen fast ausschließlich im Winter und die fressen dann auch noch den Strom, auf den die Produktion nicht verzichten kann.

Blinde Ideologie, Maximalforderungen und Allmachtsphantasien unserer grünen Gläubigen, statt effizientem Pragmatismus .....

5

46

12

link

flag

Armin Wacker

vor 3 Stunden

Pragmatismus? Das Wort wurde doch schon im vorigen Jahrtausend gecancelt.

1

7

1

link

flag

Eric Woolfson

vor 2 Stunden

Die Industrie kann nichts mit Strom anfangen, der nur zur Verfügung steht, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Heizen, auch über Wärmepumpe, kann man damit übrigens auch nicht.

2

4

link

flag

Wolfgang Ott

vor 5 Stunden

Ich habe nichts gegen Wärmepumpen wenn das Gebäude dazu passt. Aber wenn die Sanierungskosten schon mal über 100.000 € betragen und dann kommt noch die Wärmepumpe selber zusätzlich hört der Spass auf.

Ein Dieselauto kann ich auch nicht mit Bezin betreiben.

1

46

11

link

flag

Eumelo

vor 4 Stunden

In Italien z. B. überwiegen Luft-Luft-Wärmepumpen (d.h. Klimasplitgeräte) bei teilweise 100%iger Förderng, in Frankreich beträgt der Strompreis weniger als 20 Cent/kWh. Kein Wunder, dass dort die Zahlen höher sind.

2

45

10

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Bei 20 Cent pro kilowattstunde und einer Luft luftwärmepumpe , die ohne weiteres einwirkungsgrad von 4,5 erreichen kann. Landen sie dann bei 4 bis 5 Cent pro kilowattstunde Wärme.

Passt, zumals im Sommer, damit auch kühlen können*

* in Deutschland muss im Winter mehr Strom verbraucht werden fürs heizen als im Sommer fürs kühlen , sonst könnte die BAFA die Förderung zurückverlangen.

11

2

link

flag

Christian Wrobel

vor 3 Stunden

Also in meiner Region gibt es bereits einen Wärmepumpentarif für ca. 24 Cent/ kWh. Das ist jetzt nicht so viel teurer und auf jeden Fall billiger als jeder Erdgastarif.

2

2

1

link

flag

Felix Schnabel

vor 3 Stunden

@NoWoko:

Aber wenn man im Sommer zu wenig heizt (kühlt) dann fällt man im Winter unter den 65% "erneuerbare" Energie Anteil ;)

1

1

link

flag

Paul Kwart

vor 2 Stunden

Vor Beginn der Energiekrise/Ukrainekrieg gab's den Wärmepumpenstrom auch in Deutschland für unter 20 Cent.

Zur Zeit ist EnBW in unserem PLZ-Bereich mit 25 Cent der günstigste Anbieter.

link

flag

Nord58

vor 3 Stunden

Hätte die Regierung das gemacht, was sie ursprünglich versprochen hatte:

CO2 Preis einkassieren, Klimageld pro Haushalt daraus auszahlen, wäre das zwar nicht schön, aber es würde alles auf seinem ganz normalen Weg funktionieren:

- Heizungstausch dann wenn kaputt, aus gespartem Klimageld

- nach dem jeweiligem Stand der Technik

Aber unser Kinderbuchautor muss ja trotz völliger Ahnungslosigkeit ein Rad drehen, von dem er nichts versteht.....

3

42

6

link

flag

Sebastian Schmidt_12080

vor 3 Stunden

Was wir brauchen, ist eine jährlich steigende CO2-Abgabe, die verlässlich und frühzeitig angekündigt wird.

Die Einnahmen sollten dann umverteilt werden an jene, die einkommensschwach sind.

Und alles andere sollte der jeweilige Immobilienbesitzer entscheiden:

- Mehrfamilienhäuser im Ballungsraum, rechts und links angebaut, sind oft sehr energieeffizient (wegen der wenigen Außenflächen), diese kann man dann einfach noch ein paar Jahre mit Gas/Öl beheizen.

- Einfamlienhäuser können umsteigen, darf sich jeder selbst ausrechnen.

- Ferienhäuser, die im Winter oft leer stehen, können noch 100 Jahre bei Gas/Öl bleiben - die Umrüstung würde sich auf Jahrzehnte nicht lohnen, weder ökonomisch noch ökologisch.

- etc. etc.

Diese dirigistische Politik, die wir gerade sehen, ist die ineffizienteste Klimapolitik, die es gibt. Und nicht vergessen: Jede Förderung, die irgendwo gegeben wird, wird als Steuern eingessammelt. Bei uns allen!

8

40

13

link

flag

Hans Bethe

vor 3 Stunden

@Schmidt: Bingo!

1

9

4

link

flag

Alfons Bachmaier

vor 3 Stunden

"Die Einnahmen sollten dann umverteilt werden an jene, die einkommensschwach sind."

Das wird schon wieder ein Bürokratiemonster!

Außerdem .... sowas wie den Klima-Transformationsfonds für Sozialpolitik zu benutzen .... da verliert man dann bald jeden Überblick.

6

link

flag

Rainer Kyon

vor 4 Stunden

Billiger Ökostrom, wo bist du, wenn du für die Wärmepumpen gebraucht wirst?!

2

39

6

link

flag

Sisko01

vor 3 Stunden

Die Umlage für PV/Wind soll vor Kurzem um 25% erhöht worden sein. Ich vermute der günstige Ökostrom wird sich noch laaaange verstecken. :).

2

8

link

flag

Sisko01

vor 3 Stunden

Die Umlage für PV/Wind soll vor Kurzem um 25% erhöht worden sein. Ich vermute der günstige Ökostrom wird sich noch laaaange verstecken. :).

link

flag

Christian Wrobel

vor 3 Stunden

Es "versteckt" sich eher die Umlage. Sie gibt es nämlich gar nicht mehr!

3

1

link

flag

justatest

vor 1 Stunde

Natürlich gibt es die Umlage noch. Vergütung für PV/Wind (2023 höher als 2022 - darum ging es!) aus dem Klimatopf, also auch bezahlt von Steuergeldern.

1

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

Eine "Umlage" wäre es nur, wenn sie weiter über den Strompreis erhoben würde. Was nicht der Fall ist! Da die Vergütungen aber über den CO2-Preis und den Klimafonds bezahlt werden, müssen auch keine Steuergelder dafür herhalten. Freut mich, dass ich Sie aufklären durfte.

1

1

link

flag

HaDiBe

vor 3 Stunden

Mein Haus ist für eine Wärmepumpe nicht geeignet.

Und der Umbau „eines Motor-Bootes in ein „Segel-Boot“ macht aus Gründen der Gesamtstatik keinen Sinn.

Wie sinnbefreit ist eine Ampel, die das erzwingen will ?

8

36

6

link

flag

DontLookUp

vor 3 Stunden

Luft-Luft-Wärmepumpe ist überall geeignet. Immer. PV aufs dach und die sache macht richtig spaß

9

5

1

link

flag

Ludwig

vor 3 Stunden

Das ist entweder total naiv oder extrem arrogant.

2

6

2

link

flag

Wilhelm Niemeier

vor 2 Stunden

Schätze der Spaß mit der Wärmepumpe konzentriert sich da eher auf den Sommer

1

4

link

flag

Ole Webek

vor 2 Stunden

@DontLookUp

Nein, eine Luf-Luft-Wärmepumpe ist auch nicht überall geeignet!

Hinzu kommt, dass sie einfach nur ein Gebläse für warme oder kalte Luft sind.

Sie haben die ganze Zeit ein nerviges Geräusch, der Luftzug nervt, und es ist sehr schnell wieder wieder kalt, wenn sie das Dingen abstellen. Alles sehr ungemütlich.

Der Einbau ist auch nicht ohne (Kernborhungen in die Außenwand, Spaß mit dem Nachbar wenn Sie Pech haben und Abstände nicht eingehalten werden können wie z.B. in schmalen Reihenhäusern, Leitungen auf Putz, oder massiver Aufwand wenn unterputz). Es muss gefrickelt werden, und am Ende sieht es einfach nur hulle aus ...

Spaß machen die Dinger überhaupt nicht. Sie nerven nur!

1

6

3

link

flag

Andreas Beier

vor 2 Stunden

Bei mir:

Altbau aus 1908, selbst gemachte Innenraumdämmung der Außenwände. Im Winter meist so um 30°C Vorlauftemperatur. Bei -15°C Außentemperatur waren kurzzeitig ca. 40°C Vorlauftemperatur nötig, aber daas waren in 2022 (Dezember) nur ein paar Tage.

Kosten? Keine Ahnung.

Das war halt in den 90ern und 00ern ein Bastelprojekt, bei dem auch die elektrische Verkabelung nebst LAN-Kabel modernisiert wurde.

Die alte Zentralheizung nutzt einen Gebläsebrenner auf Basis von Erdgas, welcher mittlerweile schwächelt.

Ich werde mir gewiss nicht wieder solch ein Fossil in den Keller stellen, da einfach es einfach zu ineffektiv ist:

Fossiles Methan ist nicht nachhaltig und nicht nachhaltiges Verhalten endet immer und unausweichlich.

Regenerativ erzeugtes Methan kann aber aufgrund physikalischer Gesetze nicht verlustfrei produziert werden, weshalb so viel Strom verschwendet werden würde, welcher via Wärmepumpe sehr viel effizienter genutzt werden könnte.

1

3

1

link

flag

UserPL_1658425275746

vor 5 Stunden

Wieso gibt es eigentlich keine steuerlich geförderte Investitionsansparhilfe für Immobilienbesitzer. Ich denke nicht an Konzerne sondern an diejenigen Menschen, die durch Fleiß und harte Arbeit im Laufe ihres Lebens, eine Immobilie für die eigene Rentenabsicherung geschaffen haben. Diejenigen sind durch die giftige Grünen Politik vor den Kopf gestoßen und politisch irritiert. Dieser Vertrauensverlust überstrahlt die gesamte Debatte und führt zur gesellschaftlichen Spaltung. Höchste Zeit mal was für die Menschen zu tun und nicht nur für die Konzerne.

1

36

10

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Sie als Immobilien Eigentümer sind doch ein böser kapitalist!

21

6

link

flag

UserPL_1658425275746

vor 2 Stunden

Herzliches Lachen zurück

2

1

link

flag

Hurzibaby

vor 5 Stunden

Das Problem sind Habeck höchstselbst und diese völlig verkorkste Förderung.

Mit der heißen Nadel gestrickt kann ja auch nur völliger Irrsinn herauskommen.

Statt das mal Leute vom Fach machen zu lassen verkauft uns das unser Dreigestirn als wunderbare Lösung.

Immer schön, wenn ausgerechnet solche Leute völlig sinnfreie Gesetze festlegen, die selber nie von auch nur irgendwas betroffen sein werden.

3

33

8

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Das war nicht mit der heissen Nadel gestrickt, sondern sorgfältig überlegt .

Nach typisch grüner Art aber dreimal um die Ecke und damit landet man zuverlässig beim falschen Ergebnis.

2

11

3

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Das Gesetz hat nicht habeck geschrieben , sondern sein aktivistischer Staatssekretär Graichen hat es aus den Konzepten seine aktivistischen NGO agoraenergiewende zusammengerührt .

Inklusive den harten Strafen des § 108, die allerdings geblieben sind: 5000 bis 50.000 € für jeden einzelnen Verstoss gegen " richtiges" heizen, ausdrücklich auch bei Nachlässigkeit!

10

2

link

flag

UserPL_1671880717603

vor 3 Stunden

Meine WP rechnet sich wegen der extremen Strompreise in Deutschland seit 10 Jahren nicht. Vielleicht kommt die Politik jetzt zur Vernunft: die Wärmewende wird nur gelingen, wenn sich die angestrebte Art der Wärmeerzeugung wirtschaftlich lohnt. Nicht wenn man versucht sie per Ordnungsrecht zu erzwingen.

2

32

8

link

flag

Arabidopsis

vor 3 Stunden

Sie müssen damit auch im Sommer heizen, dann rechnet es sich, im Durchschnitt…

1

11

5

link

flag

Pantoffelheld

vor 3 Stunden

@17603

Fragen Sie doch Ihren Versorger nach Heizstromtarifen- falls Sie wirklich eine WP besitzen..... 😉

6

3

link

flag

UserPL_1671880717603

vor 3 Stunden

Danke für die Info. 25,5 C/KWh - noch Fragen?

1

4

1

link

flag

Christian Wrobel

vor 3 Stunden

Ja, wieso soll sich das bei den aktuellen Erdgas- und Heizölpreisen angeblich nicht rechnen?

4

2

1

link

flag

UserPL_1688143489442

vor 4 Stunden

Wer sein Unternehmensziel darin sieht, auf möglichst viele Subventionen oder Gängeleien der Verbraucher zu setzen, hat sich verrechnet.

Es gibt in einer Marktwirtschaft keine garantierten Absatzmengen und oder Preise.

1

32

14

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

In der marktwirtschaft gibt es das nicht , aber in der ökosozialistischen Planwirtschaft schon....

3

18

4

link

flag

Martin Schmitt_29228

vor 3 Stunden

Glücklicherweise gibt es nirgendwo auf der Welt eine ökosozialistische Planwirtschaft

6

link

flag

Stephan Ganss

vor 2 Stunden

Wenn man einen Triathlon machen möchte, sollte man wenigstens Schwimmen können. Deutschland kann nicht nur keinen Strom, sondern auch kein Handwerk, kein Geld. Also was soll das mit den angeberischen Zielen. Wenn man einen Triathlon machen möchte, muss man aufpassen, daß man sich gesundheitlich, zeitlich und Beruflich sich nicht übernimmt. Deutschland verhebt sich gerade in fast allen Bereichen und nicht nur im Fußball. Wenn man als Triathlet seiner Bekanntschaft ein Beispiel geben will, sollte man prüfen, ob das die Leute überhaupt interessiert. Es kann nämlich passieren, wenn man fix und fertig im Zielraum sitzt, sich die Anderen ins Fäusten über den Trottel lachen und allein in den Club gehen und ne gaile Fete feiern. Ich befürchte Deutschland wird 2030 ausgewärmepumpt in der Ecke stehen und andere werden unsere Einsparungen versaufen. Tipp: Man sollte mal fragen, was die Deutsche Umweltpolitik gegen die enorme Zunahme der Weltbevölkerung erreicht. Lampedusa lässt grüßen!

7

31

8

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

(Bearbeitet)

@Ganss:

Ein passender Vergleich! Wir bekommen keinen Großflughafen mehr hin, planen aber ein Großprojekt, wie es die Menschheit noch nicht gesehen hat. Letzes Jahr hat mein Heizungsbauer meine Gastherme nach der Wartung nicht mehr als laufen bekommen. Er hat die Ionisationselektrode auf den falschen Stecker der Steuerung gesteckt. Ich hab dann in den Schaltplan geguckt und den Fehler gefunden. Dem traue ich keine Wärmepumpe zu.

3

11

2

link

flag

Peter Alt

vor 4 Stunden

was in der "diskussion" völlig untergeht, ist, dass dier wp das klima gar nicht rettet, sondern im ungünstigen fall sogar mehr schadet. ich habe es schon vorgerechnet. andere habe das auch schon ähnlich gerechnet. wer schlau ist, kann das selber nachrechen. wer nicht, dann eben nicht. der muss dann halt "glauben" (was andere sagen). übrigens arbeitet die wp auch nur mittels eines gesetzlichen "tricks"mit 65% "erneuerbaren energien. nach rein physikalisch/ naturwissenschftlichen gesetzen tut sie das nicht. juristische gesetze kann man biegen. naturwissenschaftliche gesetze lassen sich nicht biegen. ergo der klimawandel kommt. unf wenn ich doch doof sein sollte könnt ihr mir das in 2050 ja um die ohren hauen. ich bin euch deswegen nicht böse. und ihr?

7

31

11

link

flag

Sisko01

vor 4 Stunden

Eigentlich wandelt sich das Klima bedeutend länger als in den letzten 50 - 100 Jahren.

Diese 'Panik' ist nur geeignet um unsinnige Aktionen durchzuführen und viel Geld abzugreifen.

Ich denke viele sind für den Fortschritt würden den auch umsetzen, aber doch nicht auf diese ineffiziente Art und Weise?

In Deutschland passen einfach die Rahmenbedingungen für 'mit dem Strom heizen' nicht.

Diesen Schuh werden die Grünen und auch die mitgerissenen Parteien sich anziehen müssen.

Wie war nochmal das Mantra? "Energie muss teuer" sein. Tja ohne Differenzierung haben wir nun den einen Salat.

3

16

5

link

flag

UserPL_1658425275746

vor 1 Stunde

Energie ist ein Steuerhebel und zwar ein sehr wirksamer.

link

flag

Joachim Queisser

vor 4 Stunden

Wir brauchen keinen neuen Aktionismus.

Neue Häuser sind auch mit bisherigen Regelungen so gut gedämmt, dass eine Gasheizung Overkill wäre. Daher wird dort sowieso immer mit WP geheizt.

Den Rest kann man über den co2 Preis regeln. Allerdings auch hier nicht disruptiv. Dann funktioniert es.

Wie der römische Historiker Cassius Dio schon zu Germanien schrieb:

Durch behutsam umlernen konnten sie angepasst werden – viele Völker fühlten die Veränderung nicht einmal. Als aber Quinctilius Varus-Habeck den Oberbefehl über Germanien übernahm, wollte er sie zu rasch umformen, ihnen zu schnell zu viele Vorschriften machen und wie von Untertanen Tribut eintreiben. Da hatte ihre Geduld ein Ende.

1

29

9

link

flag

Wolfgang Ludwig

vor 4 Stunden

"BWP-Geschäftsführer Martin Sabel will auf dem dritten Wärmepumpengipfel am Dienstag daran erinnern, dass man sich zuvor dazu verpflichtet habe, den Wärmepumpenhochlauf gemeinsam zu bewerkstelligen."

Ein Habecksches Planwirtschaftsdesaster, und diese Aussage ist nichts Persönliches.

Ausgebildete(!) Marktwirtschaftler können das definitiv lautlos, problemlos und perfekt besser.

Einmal mehr:

Wir brauchen Qualifikation in unserer Ministerriege- ist das so schwer zu verstehen?

Minister wie Habeck müssen in der Lage sein, solche Mammuttransaktionen konzeptionell und systematisch zu hinterfragen.

Sowas kann man studieren- auch in Deutschland :-)

3

29

4

link

flag

Markus Brax

vor 3 Stunden

Sollen sie doch die 500000 Heizungen dem Habeck vor die Tür stellen. Oder die Bestechungsgelder, aka“Parteispenden“ zurückverlangen.

7

3

link

flag

Sisko01

vor 3 Stunden

Manchmal beschleicht sich das Gefühl, dass die "Berater" des Wirtschaftsministeriums, dieses Gesetz gebaut haben.

3

link

flag

cpeymann

vor 3 Stunden

Warum werden eigentlich nie die Kosten der unbedingt nötigen Wärmedämmung mit diskutiert! Es geht ja nicht um den Tausch: “Gas raus, Wärmepumpe vor dem Haus” allein. Die Dämmung ist bei vielen älteren Häsuern das viel größere Projekt! Man hier viel rum diskutieren. Wenn man den Kern nicht angeht, wird auch keiner sich so einen hässlichen Kühlschrank vors Haus stellen.

4

27

4

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

@cpeymann: Dieser Zusammenhang ist noch nicht überall angekommen.

2

5

1

link

flag

C. Sauter

vor 2 Stunden

Ich kann das bestätigen. In meinem 70er Haus (150 qm Wohnfläche) liegt die Gesamtsumme bei etwa 180 T€ (WP, teilw. neue Heizkörper, Dämmung).Ich rechne mit ca. 200 T€. Für mich ist das eine finanzielle Katastrophe.

1

6

2

link

flag

lotte612

vor 1 Stunde

Weil die Tagträumer es nicht wahr haben wollen.

1

1

link

flag

KDo20

vor 1 Stunde

@cpeymann: ich stimme Ihnen zu, bis auf den letzten Satz: so ein "Kühlschrank vor dem Haus" betrifft nur die Luft-Wärmepumpen. Die anderen Systeme (Sole- oder Wasser-WP) laufen ganz unaufällig im Keller. Also bitte das System Wärmepumpe nicht komplett verteufeln.

2

link

flag

Günter Karasek

vor 5 Stunden

Diese Ampel-Regierung erinnert mich an einen alten Handwerker-Witz:

"Meister wir sind fertig mit der Arbeit - wir koennen jetzt anfangen zu reparieren".

2

27

3

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Oder auch: " Meister tu das nich....", oder " nach ganz fest kommt ganz lose".

1

3

link

flag

Wolfgang Theer

vor 3 Stunden

Ich werde ALLES wählen, damit dieser Ampel endlich die Lichter ausgehen.

9

26

7

link

flag

DontLookUp

vor 3 Stunden

ok, also Union

7

3

link

flag

Reginald

vor 3 Stunden

Ich hoffe, dass Sie dieseAussage nicht ernst meinen. Ich fürchte, Sie unterschätzen wie verdammt luxuriös unsere Probleme im Vergleich zu denen vieler Menschen auf diesem Planeten sind.

12

6

link

flag

Christian Wrobel

vor 2 Stunden

Sie meinen die Union, die bis vor kurzem noch den Einbau von Erdgasheizungen subventioniert hat?! Das hätte eigentlich jedem auffallen können, dass man so keine Klimaneutralität erreichen kann!

8

6

3

link

flag

Wilhelm Niemeier

vor 2 Stunden

&Wrobel:

Haben sich bei der Union_—Regierungszeit die Ölheizungen verdoppelt , wie das jetzt Roberto il Dillettanto geschafft hat?

3

7

link

flag

Ole Webek

vor 2 Stunden

@Wrobel

Klar, die CDU ist an allem schuld ...

Wieder ein typischer Wrobel: Fakten (wie z.B. dass die SPD von den letzten 25 Jahren 21 Jahre an der Regierung war, die Grünen, als die an der Regierung waren, auch so eine Förderung wollten und sie bis zuletzt mitgetragen haben; dass Gas im Vergleich zu Öl die bessere Alternative ist - weswegen es eben bis vor kurzem auch eine Förderung gab usw.) werden unterschlagen, damit eine vermeintliche Wahrheit einer Alleinschuld der CDU verbreitet werden kann ...

3

10

3

link

flag

Christian Wrobel

vor 2 Stunden

@Niemeier: Eine Regierung ist nicht dafür verantwortlich, wenn Menschen falsche Entscheidungen treffen. Und das der Einbau einer Ölheizung noch in 2023 sich als ökonomischer Unsinn herausstellen wird, das ist ziemlich klar. Eine Regierung ist aber sehr wohl dafür verantwortlich, wenn sie fossile Energien auch noch subventioniert! Und genau das hat noch die vorherige Bundesregierung getan. Klar soweit?!

8

4

2

link

flag

Christian Wrobel

vor 2 Stunden

@Webek

Natürlich war die SPD hieran mitschuldig, die Grünen aber ganz sicher nicht!

5

4

1

link

flag

Wilhelm Niemeier

vor 2 Stunden

&wrobel:

Wärmepumpen bei historischen stromhöchstpreisen forcieren, nachdem man zuvor verkündete , man habe ein Gas- und kein Stromproblem ? Muss man erst mal hinkriegen. Aber na gut: bei ihren Ansprüchen an die Qualität von regierungspolitik kann sich ja sogar der Loddar um die habeck- Nachfolge bemühen- jedenfalls wenn der DFB ihn für überqualifiziert hält.

2

6

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

@Niemeier

Welche "Stromhöchstpreise" und welches "Stromproblem"? Mit einer JAZ von >2,5 ist jede Wärmepumpe im Betrieb billiger als eine Erdgasheizung! Zu keiner Zeit hatten wir in den letzten 18 Monaten ein "Stromproblem", das wird Ihnen die Bundesnetzagentur gerne bestätigen, wenn Sie die Antwort hören wollen?! Aber vermutlich ist genau das ihr "Problem"?!

7

2

2

link

flag

Hans Bethe

vor 3 Stunden

(Bearbeitet)

Mein Heizungsbauer war die Tage bzgl. der Wartung meiner Gastherme da. Auf das Thema Wärmepumpe angesprochen wechselte er mehrfach die Farbe: keine Leute, kein Material, man weiß nicht, ob es klappt. Der Wärmebedarf vieler Häuser wurde in der Anahme berechnet, dass eine Gas bzw. Ölheizung benutzt wird und dementsprechend wurden Heizkörper und deren Vorlauftemperaturen gewählt. Ich kann mich noch an das Drama erinnern, als vor 15 Jahren die alte Gastherme gegen eine Brennwerttherme ersetzt worden ist: Im ersten Winter bekamen wir diverse Räume nicht mehr warm und ich hab sämtliche Heiz-körper austauschen lassen. Niemand war überahupt in der Lage, irgendwelche Berechnungen durchzuführen. Das war dann Trial & Error!

3

25

7

link

flag

DontLookUp

vor 3 Stunden

er scheint nicht so gut zu sein in dem was er tut, kann das sein? Ansonsten Splut-Klima einbauen und zuheizen!

1

3

1

link

flag

Hans Bethe

vor 3 Stunden

(Bearbeitet)

@DontLookUp: Das ist halt die Realität. Ich sehe überhaupt nicht die Heizungsbauer, welche das alles auf die Reihe bekommen werden. Im Bestand findet man auch kaum noch die ursprünglichen Berechnungen bzw. die Bedingungen haben sich geändert: Neue Fenster, Dachdämmung usw. Ich werde vermutlich auch auf Split-Klima setzen.

1

8

2

link

flag

Pantoffelheld

vor 3 Stunden

@Bethe

Suchen Sie sich einen Wärmepumpenfachbetrieb in Ihrer Nähe. Meiner rät mir dringend vom Einbau einer Gasheizung ab - damit hat der nämlich keine Erfahrung.

2

4

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

@Pantoffelheld:

Sie meinen Klimatechniker?

link

flag

Hans Bethe

vor 3 Stunden

Gibt es eigentlich schon irgendwelche Lösungen für Mehrfamilienhäuser? Gerne mit Gas-Etagenheizungen? Nein - danke - weitermachen.

Da bleibt nur eine Wallfahrt und das Gebet zum Gott der Wärmepumpe, er möge eine Lösung vom Himmel schicken.

4

24

8

link

flag

Carsten Sauerberg

vor 3 Stunden

Doch, steht heute in der faz. luftluft WP.

7

3

1

link

flag

Hans Bethe

vor 3 Stunden

Und wie soll das funktionieren? Jeweils eine Luft-Luft Wärmepumpe auf jeden Balkon? Wo soll das Innengerät hin?

3

9

1

link

flag

Dr. Dominik Samuelis

vor 3 Stunden

Luft-Luft-Wärmepumpen mit Heizfunktion aka Split-Klimaanlagen... Dann hat jeder halt 1-2 Außengeräte-Pickel irgendwo auf der Fassade hängen. Das stört in Asien ja auch keinen.

Und ja nicht im Sommer die pöhse Klimaanlagen-Funktion anschalten, sonst geht der Gesamtstromverbrauch ja wieder hoch🤣

2

13

4

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

@Samuelis:

Das wird an diversen Häusern grandios aussehen: Neben jeder Sat.-Schüssel zusätzlich noch eine Klimaanlage.

1

link

flag

Ole Webek

vor 2 Stunden

@Bethe

Die Antwort eines Grünen-Politikers auf die Frage, was man denn bei Gasetagen-Heizungen machen solle: "Hoffen, dass die nicht kaputt gehen."

SO sieht also verantwortungsvolle Politik der Ampel aus ...

2

4

1

link

flag

Christian Wrobel

vor 2 Stunden

@Webek

Die Antwort eines Unions-Politikers auf die Frage, wie man denn die Treibhausgase im Heizungskeller reduzieren will: "Glaube an Gott und drei Vaterunser und überhaupt, wir machen nix."

Die Antwort eines AfD-Politikers auf die gleiche Frage: "Hoffen, dass sich die Weltbevölkerung von allein dezimiert. Und überhaupt, solange die Klimaflüchtlinge nicht zu uns kommen, gibt s gar kein Problem."

Sieht so eine verantwortungsvolle Politik der Opposition aus?

2

4

1

link

flag

Chris Treuben

vor 3 Stunden

Familie Viessmann: Gratulation, alles richtig gemacht!

22

4

link

flag

friederm

vor 3 Stunden

Absolut. Echte Unternehmer. Aber wie man an den Zahlen aus den USA und China sieht: die langfristige Zukunft gehört der Wärmepumpe., so oder so.

1

2

1

link

flag

Chris Treuben

vor 3 Stunden

Aber eher nicht der Wärmepumpe aus Allendorf.

1

4

1

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

(Bearbeitet)

Jeder kann schon einmal "Wärmepumpe üben": Die Heizkurve der Heizung so absenken, dass bei der tiefsten Aussentemperatur die Vorlauftemperatur maximal 50 Grad erreicht. Und dann die Zähne zusammenbeißen und bis zum nächsten Frühjahr durchhalten. Egal wieviel Schimmel in den Ecken entsteht bzw. die Ehefrau mit Scheidung droht. Ich hab das im Winter 22/23 mal gemacht und bin realativ gut durch den Winter gekommen. Ich hab aber auch in Wohn- und Eßzimmer Fußbodenheizung. Im Arbeitszimmer meiner Frau mussten wir mit einem Konvektor zuheizen. Im Schlafzimmer musste ich mit einem Entfeuchter die Luftfeuchtigkeit absenken, damit der Taupunkt nicht unterschritten wird. Die Badtür muss konsequent geschlossen bleiben, damit keine feuchte Luft in die kühlen Schlafräume zieht.

3

20

5

link

flag

UserPL_1658425275746

vor 1 Stunde

Ja, stimmt. Aber es belebt das Innenraumklima und ist die Grundlage für neue Mikroorganismen 🦠. Vielleicht hat die Gesellschaft in Gänze die Grünen noch nicht richtig verstanden.

3

11

1

link

flag

Wolfgang Sojer

vor 27 Minuten

Dann wird es wohl Zeit, an dem Haus auch mal was zu tun in Richtung Werterhalt und Energieverbrauch.

Nur abwohnen und nie wieder auf den neuen Stand bringen ist halt nicht zielführend bei Immobilien.

link

flag

Hans Bethe

vor 8 Minuten

(Bearbeitet)

@Sojer:

Meinen sie mich? Das habe ich gemacht:

- Neue Heizung und Heizkörper: 20000€

- Neues Dach & Dachdämmung: 28000€

- Neue Fenster: 14000€

- PV Anlage: 25000€

link

flag

Armin Wacker

vor 3 Stunden

Die Regierung und auch die CDU haben das Vertrauen verspielt. Was von der EU noch kommt weiß auch keiner. Die Sonne und der Wind stellen seit neuestem auch Rechnungen. Das Klima will sich auch nicht anpassen.

Wenn jetzt noch ein Verbot der PFAS kommt, dann dann war's das mit Mobilität und Windrädern. Die letzte Generation ist auch zu nichts zu gebrauchen. Ja das war's dann.

5

20

4

link

flag

UserPL_1676806653506

vor 3 Stunden

Bei uns wurde gerade eine Neubausiedlung flächendeckend mit Wärmepumpen ausgerüstet. Das läßt den Schluss zu, dass es bei weniger Neubauten auch entsprechend weniger neue Wärmepumpen gibt. Dazu kommt der Stillstand bei Gebrauchtimmobilien, wo man auch gerne vor Einzug die erforderlichen Modernisierungen durchführt. Also kein Wunder, dass die Prognosen aus der 1% Darlehnszinszeit verfehlt werden.

Als Übriges kommt hinzu, dass die Regierung täglich neue Förderungen beschließt oder alte streicht und dass man nicht wirklich weiß, wie sich die Energiepreise entwickeln werden. Dafür gibt es beliebig viele Anträge zu stellen, die vermutlich viel Zeit kosten. Alles ungünstige Voraussetzungen für einen begeisterten Umstieg.

20

2

link

flag

Arabidopsis

vor 3 Stunden

Naja, Vonovia bekommt bei Alt und Neubauten oft keine Genehmigung vom Netzbetreiber wegen Überlastung der Netze…

1

3

link

flag

Klaus Göttsch

vor 2 Stunden

„vor allem die Strompreise müssten spürbar sinken“, dazu ein Beispiel aus Belgien, in Flandern sind inzwischen alle Haushalte mit Smartmetern ausgestattet, der jeweilige Netzbetreiber kann so zu jeder Zeit den Verbrauch des einzelnen Kunden per Fernabfrage ablesen. In diesem Herbst wird der Abschlag auf variable monatliche Abrechnung umgestellt. Zukünftig wird in Belgien nur der Strom, welcher in dem vorangegangenen Monat verbraucht wurde, bezahlt. Der Arbeitspreis/kWh ist monatlich variabel, jedoch bei allen Anbietern gleich und ergibt sich aus dem Durchschnittspreis des abzurechnenden Monats an der Strombörse. Die Vorteile für die Kunden sind, dass günstige Strompreise in den Sommermonaten an alle weitergegeben werden, die Kunden erfahren die Kosten ihres Stromverbrauchs jeden Monat und können Einsparungen vornehmen, zudem entfallen Nachzahlungen nach Ablauf von 12 Monaten. Völlig idiotische Strompreise für Neu- und Bestandskunden, so wie in Deutschland, entfallen komplett!

2

19

4

link

flag

UserPL_1658425275746

vor 1 Stunde

Hat Habeck auch für Deutschland geplant. Es soll nach der Bahnreform, 2070, konkret werden.

1

8

2

link

flag

Walpurgis

vor 2 Stunden

Mein Schornsteinfeger ganz entspannt: "Wenn Sie mir die Bestellbebestätigung für Ihre neue Ölheizung noch dieses Jahr zukommen lassen, haben Sie meinen Segen für den Einbau im kommenden Jahr."

7

18

1

link

flag

Pantoffelheld

vor 1 Stunde

Cleverer Schornsteinfeger- so bleiben Sie bis zum 31.12.2044 sein Kunde 😉

PS: ab Ende dieses Jahrzehnts entfällt die Deckelung der CO2-Bepreisung. Ab 2028 wird nach Börsenkursen abgerechnet, an der Börse liegt der aktuelle Preis für das Verschmutzungsrecht bei ca. € 90/t. Momentan ist der ja noch gedeckelt bei € 30/t....

Fazit: Die fossile Heizung ist kein Schnäppchen

7

link

flag

lotte612

vor 1 Stunde

Bleibt nur zu hoffen, dass unsere grün-Sozialisten abgewählt werden und die CO2 Bepreisung abgeschafft wird.

Der Irrsinn nimmt sonst kein Ende.

7

5

1

link

flag

Walpurgis

vor 1 Stunde

# Pantoffelheld

Aktuell € 30 für die Tonne CO2 ergibt beim Heizöl 9,55 Cent pro Liter. Bei € 90 für die Tonne CO2 macht das eben ca. 28 Cent pro Liter.

Na und?

Wer an die Mär glaubt, der Strompreis verändert sich nicht nach oben, wird in 20 Jahren ebenso erstaunt sein. Und nebenbei erwähnt hat der Fernwärmeversorger meiner Großstadt im vergangenen Jahr 90% der Fernwärme via Heizöl und nicht - wie die Jahre davor - mit Gas erzeugt. Weil Öl einfach billiger war. Nennt man Klimaschutz?

Und deswegen stecke ich nicht hunderttausende Euro in meine Hütte, die bis in 20 Jahren zumindest z.T. wieder erneuert werden müssen. Zudem verbraucht die neue Ölheizung rund 25-30% weniger Heizöl. Ein Teil des CO2-Preises wird dadurch schon ab nächstes Jahr amortisiert.

Bis Silvester 2044 fließt also noch viel Wasser den Rhein hinab. Schaun mer mal, was es bis dahin an neuer Technologie gibt.

1

1

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

@lotte612

Sie können die CO2-Bepreisung nicht abwählen, da diese Regelung von der EU und den Mitgliedsstaaten beschlossen wurde. Und wenn jemand "irre" ist, dann werfen Sie mal einen Blick in den Spiegel?!

2

5

link

flag

Walpurgis

vor 1 Stunde

# Wrobel

Man kann aber die EU zurechtsstutzen. Zumindest eine Partei hat sich das auf die Fahnen geschrieben.

5

4

2

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

@Walpurgis

Also eine Partei kann das ganz sicher nicht! Aber diese kann trotzdem einen ziemlich großen Schaden verursachen, indem sie Personen dazu verleitet, genau das Falsche zu tun und das Richtige zu unterlassen. Sie werden das in ihrem Geldbeutel merken. Sie wissen dann, wem Sie die Schuld geben können? Der Alternative für Doofe!

1

3

1

link

flag

DA_U

vor 48 Minuten

Sie meinen doch nicht die Partei, deren Mitglieder Politiker anderer Parteien an Leib und Leben bedrohen, wir gerade in Göppingen demonstriert?

link

flag

Wolfgang Sojer

vor 26 Minuten

Die CO2 Bepreisung wird sicherlich nicht abgeschafft, ist lange schon beschlossen und EU-Recht.

link

flag

Wolfgang Sojer

vor 22 Minuten

Ja, die Partei die hoffentlich nie in die Regierung kommt, denn dann ist Hopfen und Malz verloren.

Ein Parteiprogramm, das darin besteht, alle Probleme (außer Ausländer naturlich) zu leugnen und keinerlei zukunftsfähige Losung anzubieten.....kombiniert mit permanenter Unzufruedenheit, Wut und massivem Pessimismus.

Wer darauf hofft, der.......

link

flag

Stefan Specks

vor 1 Stunde

Der ganze Zauber für eine CO2 Einsparung bis 2030, die einem Monatsausstoss an CO2 von China entspricht.

Fantastisch und alles für nur 230 Milliarden!

4

16

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

Fantastisch sind vor allem ihre Phantasien! Deswegen frage ich Sie gar nicht erst, wo Sie die Zahl herhaben?! Das Internet ist schließlich voll von Verschwörungserzählungen. Da ist für jeden "Geschmack" etwas dabei?!

3

5

1

link

flag

Hans Bethe

vor 10 Minuten

@Wrobel: Die Zahlen sind tatsächlich falsch. Wir reden von wenigen Tagen.

link

flag

UserPL_1679398321632

vor 1 Stunde

So ist das eben mit den 5 Jahresplänen.

4

16

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

(Bearbeitet)

Das wundert mich gar nicht . Für den Neubau ist es natürlich ein No Brainer (Luft Luft, natürlich noch mehr als Luft/Wasser WP) , selbst bei den extremen Stromkosten. Die verbrauchskosten sind ungefähr gleich , denn der dreifache Strompreis vs Gas wird durch die dreifache Effizienz der Wärmepumpe ausgeglichen.

Die Förderung deckt vermutlich einen Teil der mehrkosten vs. Gasheizung (zusätzliche Umfeldmassnahmen entfallen im Neubau).

Aber im Altbestand !!

Wir haben nach der Sanierung nur noch Heizkosten von 90 € im Monat und 200 g pro kilowattstunde Wärme CO2 Erzeugung( gasbrennwerttherme). Summe ca. 1100€/Jahr.

Eine Wärmepumpe hätte knapp 3000 € im Jahr Fixkosten (25.000 Anschaffung 4. % Zinsen , 5% Abschreibung, 500 € Wartung) , plus Strom, und die CO2 Erzeugung wäre mindestens ein Drittel höher.

Grund: der zusätzlich benötigte Strom im Winter (Kohle und Gas) erzeugt 700 g CO2/kWh Strom. Die Wärmepumpe senkt das dann noch mal auf 266 g , also 30% mehr...

2

13

link

flag

Rene Schneider

vor 4 Stunden

Und die Gasheizung aktuell hat keine Wartungskosten (keine Wartung in 1100€ einkalkuliert) und muss außerdem nie ersetzt werden (bei WP wird Anschaffung mit Zinsen und allem in den Kostenblock eingerechnet, für die Gasheizung wird weder Anschaffung noch Rücklagen für den Ersatz der Bestandsheizung einkalkuliert)?

4

4

1

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Richtig , gasheizung kann ich selber warten , da keine kältetechnik beteiligt ist.

Das habe ich notgedrungen gelernt, da trotz mehrfachem total-Ausfall kein heizungsunternehmen Zeit hatte , sich zu kümmern .

Nur Bestandskunden , und als neue Eigentümer des Hauses zählt man nicht mehr als bestandskunde für diese Beheizung....

Damit ging es mir noch besser als den wärmepumpenkunden eines grossen deutschen Herstellers , die verzweifelt auf ersatzteile warten, die massenhaft ausfielen . Die müssen dann für 500 € im Monat mit Strom heizen...

Bei der Heizung komme ich so langsam vorwärts mit der Verjüngung.

Der fehlkonstruierte konstruierte. Zündbaustein (alle paar Jahre raucht die hauptplatine dadurch ab) ist gegen einen besseren getauscht , die hauptplatine gegen ein zwei Jahre altes gebrauchtteil ersetzt, ausgleichsbehälter und Sensoren etc. Sind sowieso neu , als nächstes kommt der Wärmetauscher dran...

2

3

link

flag

Urs Schmitt

vor 2 Stunden

Der ökologisch industrielle Komplex beschwert sich nun beim ökologisch politischen Komplex.

6

11

2

link

flag

Christian Wrobel

vor 3 Stunden

(Bearbeitet)

Also, ich kann nicht erkennen, dass hier etwas "gefloppt" sein soll?! Wenn in diesem Jahr 350.000 Wärmepumpen gebaut werden, dann sind das 50% mehr als im letzten Jahr ... und mehr als doppelt so viel wie 2021. Das ist also eine ziemlich merkwürdige Definition von "Flop". Das Ziel eine halbe Million neue WP für 2024 und 6 Mio. im Bestand bis 2030 sind da absolut realistisch.

25

11

5

link

flag

Pantoffelheld

vor 3 Stunden

Ach nee, jetzt kommt die nächste Lobbygruppe und verlangt nach günstigeren Stromtarifen...

Um die genannten Zahlen besser einordnen zu können hätte ich mir noch folgende Informationen gewünscht:

- wie hoch ist der Anteil von Gas- und Ölheizungen bei Neubauten?

- wie stark ist das Neubaugeschäft in Folge steigender Zinsen und stark gestiegener Materialpreise gesunken?

Bei der Heizungssanierung gibt es doch zwei Gruppen:

- die Panikkäufer, die aufgrund der teils hochemotionalen Debatte noch schnell eine neue Gas-oder Ölheizung einbauen

- die Hausbesitzer, deren alte Heizung funktionsfähig ist und aufgrund der noch nicht definierten Förderkulisse die Marktentwicklung abwarten

In meiner Region wird der Heizstrom für unter € 0,25/kWh angeboten. Das sind Preise wie vor der Krise

10

1

link

flag

Nord58

vor 3 Stunden

@Pantoffelheld

Ich glaube, die wichtigste Gruppe haben Sie übersehen:

Das sind die, die wegen Heizungshavarie (ist mir neulich fast passiert, gab auf den letzten Drücker dann doch noch ein passendes Ersatzteil für die Altanlage....)

von jetzt auf gleich eine neue Heizung haben MÜSSEN:

Versetzen Sie sich mal in deren Situation !

2

2

link

flag

Benni Conrad

vor 5 Stunden

Bitte vorrechnen, wie ich Geld spare mit einer Wärmepumpe. Mit Dämmstandard 1990 brauche ich im Winter ca. 1 Euro / qm für Gas (ohne Gaspreisbremse, ich rechne den normalen Marktpreis). Im Sommer ungefähr 60 Cent. Jeweils Heizung und Warmwasser zusammen.

10

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

(Bearbeitet)

Machen sie bei der nächsten innenrenovierung innendämmung, neue Fenster und Wärmetauscher Lüfter .

Damit sind wir auf 50 Cent pro Quadratmeter gekommen... Ohne Wärmepumpe , ohne fussbodenheizung , ohne Fassaden oder dachdämmung.

Na gut , zwei Raummeter Holz werden auch noch verfeuert....

70er freistehende s. Einfamilienhaus , nie was dran gemacht....

5

6

link

flag

UserPL_1687502558930

vor 4 Stunden

Wenn sich da mal nicht jemand verrechnet hat... Laut Verivox liegen die monatlichen Kosten je qm bei ca. 86ct.

Bei meiner Wärmepumpe haben wir 55ct/qm. Das alles CO2-frei

4

3

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Laut Berechnung des Energieberaters (bedarfsausweis ) braucht das Haus mehr Energie , aber der verbrauchsnachweis zeigt ganz klar 50 Cent pro Quadratmeter.

Na ja, 100 € für die beiden raummeter Holz kommen noch pro Jahr dazu.

Aber wie gesagt: nach der Sanierung , Verbrauch wurde im Vergleich zu vorher gedrittelt, trotz 2 home offices und drei Personen mehr als beim Voreigentümer.

link

flag

Ernst Bärlauch

vor 2 Stunden

Lasst es doch einfach mit der Wärmepumpe! Einfach weiter auf Gas & Öl setzen und den Verbrenner nicht vergessen!

Nur leider sind das dann dieselben die bei steigenden Preise für fossilen Sprit sofort Jammern und Wehklagen.

Da ist dann plötzlich Ende mit Eigenverantwortung.

10

9

3

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

@Bärlauch:

Oder die links-grüne Regierung vom Hof jagen und die CO2 Bepreisung in die Tonne treten. Mein Auto fährt auch ohne Bäume.

10

9

1

link

flag

Christian Wrobel

vor 2 Stunden

@Bethe

Atmen Sie auch ohne Sauerstoff oder produziert das auch ihr Auto?

10

7

3

link

flag

Hans Bethe

vor 2 Stunden

@Wrobel: Sauerstoff kommt aus der Stahlflasche. So wie der Strom bei ihnen aus der Steckdose.

1

5

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

(Bearbeitet)

@Bethe

Auch wenn Sie das glauben sollten, heißt das noch lange nicht, das ich das auch tue.

Aber vielen Dank dafür, dass Sie uns an ihren absurden Weisheiten teil haben lassen und sich jeder davon ein Bild machen kann.

6

2

1

link

flag

lotte612

vor 1 Stunde

Eigenverantwortliches Handeln wird in unserem Staat immer mehr abgeschafft. Vor dem Hintergrund sind wir wunderbar auf dem Weg zur DDR 2.0.

Mit der WP werden wir nichts retten, wie inzwischen jeder nachlesen kann und auch weiß. Nur die Berliner Grün-Sozialisten meinen die Welt retten zu können.

Auch dieses Mal wird die Welt nicht an einer neuen deutschen Utopie genesen.

1

2

1

link

flag

Nils Büngener

vor 4 Stunden

Nach der erfolgreichen Kampagne gegen die Wärmepumpe sinken die Förderanträge, frohlockt Herr Geinitz (Abitur in Bremen, Zitat: "Auch in Zukunft braucht unsere Industrie Moleküle.")

16

9

3

link

flag

NoWoko

vor 4 Stunden

Aufhören und Gas umzurüsten macht absolut Sinn, denn Öl und gaspreise werden ja durch die sinkende Nachfrage aus Deutschland und Europa günstiger , das merken die schwellenländer ja heute schon .

Und da Strom bewegend aus Gas und Kohle erzeugt wird , steigt durch den steigenden co2-preis ja auch der strompreis. Mit.

Der strompreis ist ausserdem über das sowjetisch anmutende Merit Order" system an den gaspreis gekoppelt: je höher der steigt umso höher steigt auch der strompreis....

7

9

3

link

flag

Thomas Schneider

vor 4 Stunden

Was denn nun?

Sinkt jetzt der Gaspreis aufgrund der sinkenden Nachfrage, so müsste sich wegen "Merit Order" auch der Strompreis verringern, oder etwa nicht?

1

6

2

link

flag

Christian Wrobel

vor 1 Stunde

Die Merit-Order-Preisbildung hat mit "sowjetisch" ungefähr soviel zu tun wie Marktwirtschaft mit Kommunismus. Und natürlich ist "der Strompreis" auch nicht "an den Gaspreis gekoppelt"! Wer das behauptet, der hat entweder keine Ahnung oder er sagt absichtlich die Unwahrheit. Zu welcher der beiden Kategorien gehören Sie?!

1

link

flag

Detlev Landgraf

vor 2 Stunden

Die Gruenen bekaempfen das EFH wo es geht , merken aber nicht das dies so ziemlich das einzige Biotop ist wo WP's theoretisch sinnvoll installiert werden koennen. In NL haben die Leute so langsam die Schnauze voll, erst PV's installieren aber leider ist das Stromnetz nicht ausreichend belastbar. Jetzt gibt's fuer den Verbraucher zwei Optionen, entweder Strafzahlung fuer zurueckgelieferten Strom (oder der Umformer schaltet sich ab ) oder mehr Strom verbrauchen. Die meisten waehlen die zweite Option, tolle Energiewende.

9

8

link

flag

Christian Martin

vor 3 Stunden

Ziel war es ja nicht, die Zahl der Förderanträge zu erhöhen, sondern die Zahl der Wärmepumpen!!!

Auch wenn es dieses Jahr wohl nur 100.000 Förderanträge geben wird, rechnet die Branche mit 350.000 neuen Anlagen. Der Großteil der Wärmepumpen wird nämlich ohne Förderung in Neubauten eingebaut.

Sicherlich wird es entscheidend sein, die Spanne zwischen Gas- und Strompreis zu reduzieren, von 'über 3' auf 'unter 2.5'. Ab dann verkaufen sich Wärmepumpen fast von alleine, auch wenn die Fördersätze und Zahlen der Förderanträge auf Null sinken.

Noch wichtiger als die Spanne zu reduzieren, wird es aber sein, die Strompreise zu flexibilisieren: Bei zunehmendem Ausbau der erneuerbaren Energien einerseits, und neuer Verbraucher wie Wärmepumpen und E-Autos andererseits, brauchen wir marktgeführte, flexiblere Strompreise, um bei geringem Wind und Sonne den Verbrauch zu dämpfen, und bei Stromangebotsüberschuss flexibel zusätzliche Verbraucher in den Markt zu holen.

9

8

3

link

flag

DontLookUp

vor 4 Stunden

Leute, die beste Wärmepumoe ist die Split-Klimaanalge.

Sehr günstig, keine Fußbodenheizunh oder sonst was nötig, gute Geräte sehr effizient, punktuelles Heizen wo die Wärme gebraucht wird.

Wir haben eine Klimaanlage und eine Brauchwasser-Wärmepumpe, damit heize ich den kompletten Wohn-Ess- Küchenbereich von 65 qm. Die PV-Anlage auf dem Dach regelt den Rest. Hier könnte man sogar eine alte Gasheizung für die frostigen Tage behalten.

8

2

link

flag

Thaddeusz Pohl

vor 4 Stunden

Sie meinen die PV-Anlagen, bei denen momentan reihenweise die PVC-Trägerfolien durchverrotten und zum Versagen führen?

Wollte nur mal nachfragen...

Darf dann in ca. 8 Jahren ersetzt werden. Viel Spass beim Blechen!

8

4

3

link

flag

Hans Bethe

vor 3 Stunden

@Pohl: Wer hat ihnen denn diesen Schwachsinn erzählt?

5

2

link

flag

Martin Schmitt_29228

vor 4 Stunden

Da hat die Opposition ganze Arbeit geleistet. Jetzt treibt sie die Leute zu Heiztechniken, die ihnen nach und nach die Kohle aus den Taschen ziehen.

29

8

3

link

flag

Andreas Schroeder

vor 1 Stunde

(Bearbeitet)

Soweit ich mich erinnern kann, war das der Habeck, der damit gedroht hat, ab 1.1.2024 müsste jede Bruchbude mit einer WP ausgestattet werden.

Mit dem permanenten Umstricken von Förderprogrammen hatte er sich zuvor auch schon einen Namen gemacht.

Es brauchte keine Opposition, das geht 100% auf das Konto des Gasumlagen(ach ne Gaspreisbremsen)Erfinders...

link

flag

Christian Wrobel

vor 53 Minuten

@Schroeder

Also, das stand so niemals in irgendeinem Gesetzentwurf. Was nicht heißt, dass es nicht behauptet wurde. Aber wie Sie sehen, auch bei Ihnen hat diese Kampagne verfangen, da es offensichtlich bei Ihnen hängengeblieben ist?!

link

flag

Christian Martin

vor 3 Stunden

Will dieser Artikel eigentlich informieren, oder nur ein weiteres Mal Stimmung gegen Habeck machen?

Wann gilt ein Gesetz eigentlich als gefloppt? Wenn es durch parlamentarische Beratung abgeändert wurde? Wenn es seine Ziele nicht erreicht? Oder ...

Die Anzahl der Förderanträge ist gesunken, aber nicht weil das Gesetz gefloppt ist: Vor dem letzten Winter war nicht klar, ob das Gas reichen würde. Logischerweise haben sich dann viele den Umstieg auf Wärmepumpe überlegt. Seitdem es aber klar wurde, dass Habeck genug Gas in Qatar, etc auftreiben konnte, hat sich die Lage wieder normalisiert. Dank Habeck. aber das hat nichts mit dem Gesetz zu tun.

Letztes Jahr wollte niemand mehr eine Gas- oder Öl-Heizung. Jetzt, wo sich die Lage am Energiemarkt etwas entspannt hat, kommt das Interesse teilweise wieder zurück. Leider erwähnt der Artikel keine absoluten Zahlen, vergleicht auch nicht mit dem Stand vor der Ukraine- und Gas-Krise. Wenig hilfreich für eine sachliche Debatte! Schade, FAZ!

37

7

4

link

flag

Thomas M. Seubert

vor 3 Stunden

Stimmung gegen Habeck muss man nicht mehr machen, das hat er ganz alleine geschafft ...

2

19

6

link

flag

Wilhelm Niemeier

vor 2 Stunden

(Bearbeitet)

Deutschland importiert 40 Mio Tonnen LNG in 2023 und plant 70 Mio Tonnen in 2025 .

Da sind 2Mio , die angeblich habeck in Quatar kontrahiert hat, nachdem der kanzler dann auch noch da war und der Vertrag dann kam, natürlich der absolute Wendepunkt im Energiemarkt. Die fehlende im Winter fehlende Restwärme produzieren manche dann durch Applaus : wenigstens warme Hände

2

2

1

link

flag

Julian Manz

vor 4 Stunden

Wen wundert es? Der größte Feind für einen Auftrag heute ist die Erwartung einer hohen Förderung morgen. Die Frage nach Gas- und Strompreisen ist da erst in zweiter Ordnung relevant. Wobei es sicherlich helfen würde, einen Wärmestrompreis von 6,5c/kWh festzuschreiben ;)

3

7

1

link

flag

Peter Alt

vor 4 Stunden

kleiner nachtrag zu meinem kommentar. das gilt nicht, falls wir die wp mit akw strom wie in F betreiben .... mal sehn ...

2

5

link

flag

Swanhild Bernstein

vor 1 Stunde

Bedroht ist der Eigentümer von Wirrwarr an Regelungen, die die Ampel und die EU zu verantworten haben. Welche Förderung wird es denn nun geben? Dazu ist nichts beschlossen. Wird die EU bestimmte Chemikalien, die in einigen Wärmepumpen sind verbieten? Wenn ja, welche? Sind Wärmepumpen tatsächlich etwas für den Altbau oder treiben sie nur die Stromrechnung in die Höhe und damit auch den Verbrauch? Wird die gesetzlich erforderliche Beratung etwas anderes sein als bunte Bildchen oder auf die genannten Fragen auch eingehen? Fragen über Fragen.

6

4

link

flag

Rainhart Raack

vor 1 Stunde

Am besten wärs, die Gesetzgegner heizten mit der heißen Luft, die sie hier ständig produzieren. Dann müssten sie nicht umrüsten, keine Anträge stellen und kämen autark durch Sommer und Winter. Als jahrzehntelange Nutznießer von Putins Gas und Öl werden sie diese neue Freiheit zu schätzen wissen.

Allerdings wird das die Ampel nicht die Bohne interessieren. Die regiert, egal was ihre Gegner davon halten. Noch fast 2 Jahre, völlig unberührt vom Lärm derer, von denen sie nicht gewählt wurde. Und nach der Ampel regieren wieder Parteien, die kaum ein Forist wählte. Demokratie kann sehr wählerisch sein.

6

4

2

link

flag

Walpurgis

vor 1 Stunde

# Raack

"Die regiert, egal was ihre Gegner davon halten. Noch fast 2 Jahre, völlig unberührt vom Lärm derer, von denen sie nicht gewählt wurde."

Man nennt es Demokratie. Und ist eher "Alleinherrschaft", was Sie hier beschreiben.

1

5

link

flag

Rainhart Raack

vor 1 Stunde

Walpurgis#

Tipp: Alleinherrschaft = 1Partei regiert

Ampel = 3Parteien regieren.

1

1

link

flag

FWDu

vor 1 Stunde

Wieviel ist/sind denn "eine halbe Millionen Einheiten"?

Ich frage deshalb, weil ich Formulierungen wie "eine Millionen" in letzter Zeit auffallend oft begegne.

Ich habe gelernt, dass "Millionen" der Plural von "Million" ist.

Jetzt frage ich mich: was haben die da bei der so angesehenen FAZ eigentlich gelernt?

1

4

1

link

flag

Arabidopsis

vor 3 Stunden

„Auf dem Gipfel mit Minister Habeck will die Branche Stromsteuersenkungen fordern.“

Muss Habeck denen erst erklären, dass Wärmepumpen kaum Strom brauchen und im Winter über die Temperaturdifferenz heizen?

21

3

1

link

flag

Hans Bethe

gerade eben

In einer Talkrunde meinten Ex-DDR Bürger, dass man nun in den passiven Wiederstand übergehen sollte. Wenn ein paar Millionen Hausbesitzer das Gesetz einfach ignorieren, dann wird es lustig.